Inhoud

Inleiding

Probleemoplossing met CUIC Dashboard - wijzigingen na een upgrade naar versie 11.6

Lijst met niet-ondersteunde dashboard-switchtypen

Schedule Widget

URL-breedband met permalink van het dashboard (nesten)

Breedte boven nieuwe limiet dashboard

Excel- en XML-permalinks type breedband

Dashboard met meer dan 10 bereiken

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco Unified Intelligent Convergence Center (CUIC) dashboard van probleemoplossing kunt realiseren na een upgrade naar versie 11.6.

Probleemoplossing met CUIC Dashboard - wijzigingen na een upgrade naar versie 11.6

Na de upgrade van de CUIC-server naar versie 11.6 worden de niet-ondersteunde dashboard-verwijden niet meer ondersteund.

Om een oplossing te vinden bepaalt de kwestie het type van het venster dat is verdwenen.

Als de widget van een niet langer ondersteund type rollback CUIC-server op de vorige versie is gericht, moet u alle widgets bepalen die niet worden ondersteund in CUIC 11.6.

U kunt artikel gebruiken om de lijst met niet-ondersteunde breedten te verkrijgen.

Verandert de configuratie van het CUIC-venster om niet-ondersteunde widgets verlies na de upgrade te voorkomen.

Lijst met niet-ondersteunde dashboard-switchtypen

Deze niet-ondersteunde dashboardverwijders worden na de CUIC-serverupgrade ingetrokken:

- Breedte met type schema

- Breedtes van URL-type met permalink van het dashboard (nested dashboard)

- Breedte geplaatst buiten de limiet van het dashboard-canvas

Waarschuwing: Deze niet-ondersteunde widgets worden zonder enige indicatie in CUIC-logboeken gemarkeerd.

Deze dashboardverwijders worden beïnvloed door de CUIC-serverupgrade:

- Excel- en XML-permalinks type breedband

- Dashboard met meer dan 10 bereiken

Schedule Widget

Na de upgrade van de CUIC-server naar versie 11.6 worden alle geplande dashboard-widgets niet langer ondersteund en worden ze automatisch verwijderd.

URL-breedband met permalink van het dashboard (nesten)

Nadat de CUIC server upgrade op versie 11.6 is voltooid, worden alle widgets met nested dashboards niet langer ondersteund en worden ze automatisch verwijderd.

Breedte boven nieuwe limiet dashboard

Nadat de CUIC-serverupgrade op versie 11.6 is voltooid, worden alle breedtes niet langer ondersteund, en worden ze automatisch verwijderd.

Excel- en XML-permalinks type breedband

NaCUIC server upgrade naar versie 11.6 worden alle dashboard widgets met extreem en XML type permalinks geconverteerd naar HTML permalinks.

In de logbestanden van CUIC Reporting worden deze berichten gegenereerd. Ze zijn zeer gedetailleerd en onthullen dashboard en widget namen.

0000000053: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.241 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : case4_excel_xml_permalink Widget : url_permlnk_excel Widget url : https://cuic11.allevich.local:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=ED4BBBF710000155000001300A302F8E&linkType=excelType - Converting excel-xml permalink to html permalink.

0000000054: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.242 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : case4_excel_xml_permalink Widget : url_permlnk_xml Widget url : https://cuic11.allevich.local:8444/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=ED4BBBF710000155000001300A302F8E&linkType=xmlType&viewType=Grid - Converting excel-xml permalink to html permalink.

0000000055: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.435 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : SR681697619_Allianz_report_TO Widget : dashbrd_rt_rpt7_link Widget url : http://cuic11.allevich.local:8081/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=36A441C91000015A00000CD40A302F8E&linkType=htmlType&viewType=Grid&refreshRate=15&widgetId=36A5A2361000015A00000D170A302F8E&uuid=601b78c6-2764-431c-a28f-e2f7a2913294&widgetId=36A5A2361000015A00000D170A302F8E&uuid=null - Converting variable permalink to html permalink.

0000000056: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.436 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : SR681697619_Allianz_report_TO Widget : dashbrd_rt_rpt8_link Widget url : http://cuic11.allevich.local:8081/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=36A6398E1000015A00000DA90A302F8E&linkType=htmlType&viewType=Grid&refreshRate=15&widgetId=36A8E7331000015A00000E4E0A302F8E&uuid=null - Converting variable permalink to html permalink.

0000000057: 10.48.47.142: Aug 22 2017 16:20:22.436 +0200: %CCBU___________CUIC-4-WARN: Dashboard Migration : Weburl widget : Dashboard : SR681697619_Allianz_report_TO Widget : dashbrd_rt_rpt9_link Widget url : http://cuic11.allevich.local:8081/cuic/permalink/PermalinkViewer.htmx?viewId=36AB40401000015A00000E640A302F8E&linkType=htmlType&viewType=Chart - Converting variable permalink to html permalink.

Dashboard met meer dan 10 bereiken

Nadat de CUIC server upgrade naar versie 11.6 is voltooid, blijven alle dashboards met meer dan 10 widgets behouden, maar u kunt er geen wijzigingen in aanbrengen.

Als u na een upgrade wijzigingen op een dashboard wilt aanbrengen met meer dan 10 widgets, dan wordt er een fout "Dashboard bewerking mislukt. Probeer het opnieuw."

In de logbestanden van CUIC Reporting worden deze berichten gegenereerd.

0000028566: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.498 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=null][MARKER=END][MARKER=END][METHOD=preHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028567: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.499 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-DAO_GET_BY_ID: %[ARGUMENT=1111111111111111111111111111AAAA][MARKER=START][TARGET_CLASS=com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl]: Dao getById() to retrieve the specified object

0000028568: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.499 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-DAO_GET_BY_ID: %[ARGUMENT=1111111111111111111111111111AAAA][MARKER=END][TARGET_CLASS=com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl]: Dao getById() to retrieve the specified object

0000000060: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.513 +0200: %CCBU_CUIC_MODEL_OBJECTS-0-ERROR: <- CuicDashboardRESTProvider.java:338Maximum number of widgets allowed on a dashboard is {0}

0000028569: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=null][MARKER=START][MARKER=START][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028570: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=null][MARKER=RETRIEVE_HTTPSESSION][MARKER=START][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028571: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=org.apache.catalina.session.StandardSessionFacade@963aa2][MARKER=RETRIEVE_HTTPSESSION][MARKER=END][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

0000028572: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.516 +0200: %CCBU_CUIC_DATA_PROCESSING-7-HIBERNATE_SESSION_INTERCEPTOR: %[ARGUMENT=SessionImpl(PersistenceContext[entityKeys=[EntityKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupImpl#2222222222222222222222222222BBBB], EntityKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl#1111111111111111111111111111AAAA]],collectionKeys=[CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupMemberAbstract.parentGroups#2222222222222222222222222222BBBB], CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupMemberAbstract.parentGroups#1111111111111111111111111111AAAA], CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicGroupImpl.groupMembers#2222222222222222222222222222BBBB], CollectionKey[com.cisco.ccbu.cuic.objectmodel.security.CuicUserImpl.favorites#1111111111111111111111111111AAAA]]];ActionQueue[insertions=[] updates=[] deletions=[] collectionCreations=[] collectionRemovals=[] collectionUpdates=[]])][MARKER=CURRENT_SESSION][MARKER=INFO][METHOD=postHandle]: Hibernate Session Interceptor

Gebruik deze opdracht om het probleem te isoleren met een grenswaarde van 10 doelen.

admin:file search activelog /cuic/logs/cuic/CCBU-cuic.2017-08-22T16-19-54.610.startup.log "Maximum number of widgets allowed on a dashboard"

Searching file: /var/log/active//cuic/logs/cuic/CCBU-cuic.2017-08-22T16-19-54.610.startup.log

0000000059: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:38:40.728 +0200: %CCBU_CUIC_MODEL_OBJECTS-0-ERROR: <- CuicDashboardRESTProvider.java:338Maximum number of widgets allowed on a dashboard is {0}

0000000060: 10.48.47.142: Aug 23 2017 14:39:28.513 +0200: %CCBU_CUIC_MODEL_OBJECTS-0-ERROR: <- CuicDashboardRESTProvider.java:338Maximum number of widgets allowed on a dashboard is {0}

Gerelateerde informatie