Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Verwante tekortkomingen

Inleiding

In Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) worden de clusterknooppunten weergegeven met een misleidende "Onbekende" status.

Probleem

In het tabblad CUIC onder Control Center - controleer de status van de knooppunten van het tabblad Devices.

Download catalina.out logs met de volgende opdracht.

admin: file get activelog tomcat/logs/catalina*

Vind de volgende foutmeldingen in het catalina.log-bestand.

Connectie met WSMCException op com.cisco.cbu.oamp.omgr.wsm: Fatale transportfout: sun.security.validator.validatorException: Geen betrouwbaar certificaat gevonden

op com.cisco.cbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendrequest(WSMRequest.java:167)

op com.cisco.cbu.oamp.omgr.wsm.status.htpStatusApplicationManager$htpStatusApplicationWorker.run (HTTPStatusApplicationManager.java:95)

Connectie met WSMCException op com.cisco.cbu.oamp.omgr.wsm: Fatale transportfout: sun.security.validator.validatorException: Geen betrouwbaar certificaat gevonden

op com.cisco.cbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendrequest(WSMRequest.java:167)

op com.cisco.cbu.oamp.omgr.wsm.status.htpServmApplicationManager$htpServmStatusApplicationWorker.run (HTTPServmApplicationManager.java:90)

Oplossing

In het geval van zelf ondertekende certificaten - regenereer het Tomcat-certificaat en start de Cisco Tomcat-service opnieuw op.

admin:set cert regen tomcat

admin:utils service restart Cisco Tomcat

Wat de door CA ondertekende certificaten betreft: zij moeten volgens de procedure worden geregenereerd.

UCCE: CA-ondertekend certificaat verkrijgen en uploaden

Zorg ervoor dat alle certificaten van de keten in de juiste volgorde zijn geüpload vanaf de wortel.

Verwante tekortkomingen

CSCua4681 OAMP-apparaatbeheer toont CUIC-status als ONBEKEND 9.0(1)

CSCua47572 OAMP-welkomstpagina toont applicatie- en systeemversie zoals onbekend 9.0(1)

CSCun82152 Dataset status is onbekend veroorzaakt door open-end geplande rapporten 8.x, 9.x, 10.0

CSCur39984 CUIC meldt dat de "Dataset Status is Onbekend" foutmelding 10.5(1),9.1(1)

CSCuy08053 Database Status is onbekend 10.6(1)

CSCu10923-knoppen van het bedieningspaneel zijn uitgeschakeld (bijvoorbeeld Start, SLUIT, START) 10.5.1 of 11.0