Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Bewakte releases

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Samenvatting

Werken

Inleiding

Dit document beschrijft de wijzigingen in Graph API van de Facebook-tabel met Grafiek API v2.5 vanaf 12 april 2018 en Graph API v2.6 vanaf 13 juli 2018, en de implicaties ervan voor de bestaande Cisco SocialMiner-productversies 10.6(1), 11.0(1), 11.5(1) en 11) 1).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Bewakte releases

Social Miner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op SocialMiner, geïnstalleerd met de Facebook-feed (Fan Page) integratie

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Facebook heeft een aanmaningsbanner voor alle applicatieontwikkelaars rond de deprectie van Graph API v.2.5, samen met de impact van de veranderingen op de SocialMiner-toepassing zoals hieronder wordt getoond.

Alle versies tot en met 11.0(1) (inclusief alle 10.x versies van SocialMiner) gebruiken Graph API v2.0 en zullen door deze verandering worden beïnvloed.

SocialMiner 11.5(1) en 11.6(1) gebruiken Graph API v2.6, wat zal worden beïnvloed door de tweede golf van veranderingen in juli 2018.

Samenvatting

SocialMiner release

Facebook Graph API versie gebruikt

impact

Aanbeveling

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2,0

Vanaf 12 april 2018 werkt de functie van de Facebook-pagina niet meer

upgrade naar SocialMiner 11.5(1)SU(1) OF 11.6(1) en pas vervolgens het onderstaande werkgebied toe.

SocialMiner versie 10.6 of 11.0 treinen kunnen niet compatibel worden gemaakt met Graph API v2.12.

11.5(1)

11.5(1) SU1

v2,6

Vanaf 13 juli 2018 werkt de Facebook-pagina niet meer

Raadpleeg: Upgradelettertype API, versie in geïnstalleerd sociaal model

11.6(1)

v2,6

Vanaf 13 juli 2018 werkt de Facebook-pagina niet meer

Raadpleeg: Upgradelettertype API, versie in geïnstalleerd sociaal model

Werken

Versie upgrade FB grafiek API in geïnstalleerd op socialMiner.

1. Aanmelden bij het platform CLI of SocialMiner met behulp van SSH-toegang

2. Start de volgende opdracht:
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. Start de server SocialMiner opnieuw:

4. CLI: utils system restart