Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem: Kan HA op Side B-vastlegging niet inschakelen

Oplossing

Stap 1. Sluit aan op SQL Server en controleer SQL Logs.

Stap 2. Controleer de naam van de Databaseserver.

Stap 3. Correcte naam van de Databaseserver.

Stap 4. Lijst met alle naam van de Databaseserver.

Stap 5. Laat de lokale server vallen.

Stap 6. Voeg de juiste servernaam toe.

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het probleem kunt oplossen wanneer de beschikbaarheid van de uitgaande dialer High Availability (HA) is ingeschakeld.

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) versie 11.6 ondersteunt de functie Hoge beschikbaarheid van de Optie voor uitgaande opties, waardoor de Campagne Managed en de uitgaande optie Importeren op beide loggers in actieve/standby-modus kunnen werken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op UCCE 11.6.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem: Kan HA op Side B-vastlegging niet inschakelen

Wanneer u een Side B-logger instelt, specificeert u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de SQL en ontvangt u de fout, zoals in de afbeelding ("Logger A side no error " ):

"Kan SQL-replicatie voor BA-database niet in-/uitschakelen Raadpleeg de uitgaande optieleiding om mogelijke redenen. SQL-foutencode:18483, SQL-foutmelding: Fout 18483:master ..sp_adddistributor fout. Kan geen verbinding maken met server COL115ROGGERB omdat distributor_admin niet is gedefinieerd als een afstandsbediening op de server. Controleer of u de juiste inlognaam hebt opgegeven."

Oplossing

Stap 1. Sluit aan op SQL Server en controleer SQL Logs.

SQL-serverlogs

Datum 10/27/2017, 9:41:50

Log SQL Server (Archief #1 - 27/2017 3:23:00 PM)

Source Logon

Bericht:

"Kan geen verbinding maken met server 'COL115ROGGERB' omdat 'distributor_admin' niet is gedefinieerd als een externe inlognaam op de server. Controleer of u de juiste inlognaam hebt opgegeven.  [CLIENT: <plaatselijke machine>]."

Stap 2. Controleer de naam van de Databaseserver.

Kies hoofd db.

Selecteer @SERVERNAME

Deze query geeft de naam van de database server terug die overeenkomt met de Computer Name.

In dit geval echter, wanneer u de query draait, zoals in de afbeelding, laat deze de naam van de database server zien als COL115ROGGERA, maar de Computer Name is COL115ROGGERB.

Stap 3. Correcte naam van de Databaseserver.

Sp_addserver ‘COL115ROGGERB’, LOCAL

Zoals in de afbeelding wordt getoond, ontvangt u deze foutmelding "De server bestaat reeds".

Stap 4. Lijst met alle naam van de Databaseserver.

sp_helpserver

Opmerking id=0, de lokale server.

Zoals in de afbeelding wordt aangegeven is de id=0-naam COL115ROGGERA , de verkeerde naam.

Stap 5. Laat de lokale server vallen.

sp_dropserver 'COL115ROGGERA'

Stap 6. Voeg de juiste servernaam toe.

sp_addserver 'COL115ROGGERB', LOCAL

Wanneer de naam van de vooraf ingestelde database server wordt gewijzigd, moet u de SQL Service opnieuw opstarten om de effectieve veranderingen in de afbeelding te zien.

Verifiëren

Start de opdracht: selecteer @@SERVERNAME

Zoals in de afbeelding wordt getoond, geeft het de juiste servernaam terug.

select @@SERVERNAME

Nadat u de naam van de gegevensbank server corrigeert, voert u de Webex-instelling opnieuw uit en schakelt u deze optie in: B HA.