Inhoud

Inleiding

Trefwoorden

Achtergrondinformatie

Voorwaarden

Het configureren van ACM-signalering

Controleer of ACM-signalering werkt

Het configureren van een EEM Script voor ACM gebeurtenissen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u microgolf ACM-signalering kunt gebruiken op ASR 920.

Trefwoorden

Microgolf ACM, EEM, configuratie, signaaldegradatie, ASR 920

Achtergrondinformatie

Microgolf adaptieve codering (ACM) is een functie voor het beheer van Ethernet-connectiviteitsfouten waarmee het gedrag van microgolffinten kan worden bewaakt [1]. Wanneer gebruikt samen met EEM scripts, staat ACM de router toe om microgolflengteconfiguraties dynamisch te veranderen in:

- Optimaliseer routing.

- Congres controleren.

- Schakel verliesbeveiliging in.

Stel dat er een actieve sneeuwstorm is en de signaalsterkte wordt verminderd. Wanneer ACM signaaldegradatie op een microgolfolink detecteert, kan een EEM-script dat is ingesteld op het IP/MPLS-toegangsknooppunt deze handelingen veroorzaken [2]:

- Stel de IGP-meting van de magnetron-link in om de nieuwe (aangetaste) capaciteit weer te geven.

- Verander het QoS-beleid op de interface naar de magnetron-link om ervoor te zorgen dat er snel verkeer (EF) wordt verzonden.

- Verwijder de aangetaste link van routing en dwingt bijgevolg een padherberekening om verliezen te beschermen.

Voorwaarden

Voor ACM-signalering die moet werken, zijn een aantal essentiële voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

- ASR 920 is actief op Cisco IOS® XE 3S, 16 of 17.

- De microgolf transceiver in de netwerktopologie moet adaptieve bandbreedte modulatie ondersteunen.

- De microgolftransceiver moet de Ethernet CFM-extensie voor microgolfapparaten zoals gedefinieerd door Cisco ondersteunen.

- Alle rechtstreeks op de microgolftransceiver aangesloten apparatuur dient de signaalaantastingsfuncties (SD) te ondersteunen.

Een volledige lijst van vereisten kan worden gevonden in sectie Microgolf ACM Signaling Configuration en EEM Integration in [2].

Het configureren van ACM-signalering

ACM-signalering is in twee delen ingesteld. Het eerste deel is een set wereldwijde configuratieopdrachten, en het tweede deel is ingesteld per servicemonteur.

De dienst die met ACM-signalering moet worden gebruikt wordt ingesteld binnen een fysieke interface of een poortkanaal.

Gebruik deze opdrachten om de ACM te configureren. Vervang vet tekst met aangepaste waarden of namen.

ASR 920 (configuratie)#ethernet cfm ieee

ASR 920 (configuratie)#ethernet cfm wereldwijd

ASR 920 (configuratie)#ethernet cfm domein MyCfm Domain-niveau 3

ASR 920 (configuratie-ekfm)#service MyCustomerServiceInstance evc MyEvc VLAN 123 richting omlaag

ASR 920 (configuratie-ecosysteem-srv)#continuïteit-controle

ASR 920 (configuratie-decfm-srv)#continuïteitscontrole interval 10s alleen → vooraf gedefinieerde opties beschikbaar. Gebruik? om beschikbare opties te zien. Deze opdracht is optioneel.

ASR 920 (configuratie-decfm-srv)#exit

ASR 920 (configuratie-ekfm)#exit

ASR 920 (configuratie)#ethernet via MyEvc

ASR 920 (configuratie-evc)#exit

ASR 920 (configuratie)#int gig 0/0/0

ASR 920 (configuratie-als)#geen ip-adres

ASR 920 (configuratie-als)#no shutdown

ASR 920 (configuratie-als)#servicemodule 123 Ethernet MyEvc

ASR 920 (configuratie-als-srv)#insluiting punt1q 123

ASR920 (configuratie-als-srv)#reschrijf ingress tag pop 1 symmetrisch

ASR 920 (configuratie-als-srv)#bridge-domein 123

ASR 920 (configuratie-als-srv)#cfm-domein MyCfm-domein midden 100

ASR 920 (configuratie-als-srv) #end

Raadpleeg [2] en [3] voor beschrijvingen van het doel van elke opdracht.

Voor link-degradatie om een gebeurtenis te veroorzaken, kunnen de timer, de verliesdrempel en de wachttijd-aan-herstel (WTR) timers worden geconfigureerd. Deze parameters zijn optionele instellingen en worden op het interface- (fysiek of logisch) niveau met deze opdrachten geconfigureerd:

ASR 920 (configuratie)#int gig 0/0/0

ASR 920 (configuratie-indien)#ethernet gebeurtenis microgolflengte-off 10

ASR 920 (configuratie-als)#ethernet-gebeurtenis met verlies-drempel voor 15

ASR 920 (configuratie-als)#ethernet gebeurtenis microgolf met 16

ASR 920 (configuratie-als)#end

Houd timer uit en verwijst naar hoe lang de microgolflengte moet zijn in een aangetaste toestand voordat u deze als aangetast kwalificeert. De standaardwaarde is 0 seconden.

Verliesdrempel verwijst naar het aantal BTP-meldingen dat door de ASR 920 van de transceiver moet worden ontvangen om de link als aangetaste te verklaren. De standaardwaarde is 3 berichten.

De timer van WTR verwijst naar de tijd dat de router moet wachten alvorens aan te kondigen dat het signaal van de verminderde staat heeft hersteld. Dit voorkomt flap door intermitterende herstelgebeurtenissen. De standaardwaarde is 10 seconden.

Een gedetailleerde uitleg van de timers is te vinden op [2] en [3].

Controleer of ACM-signalering werkt

Gebruik deze opdrachten om te controleren of ACM werkt:

ASR 920-status van microgolven voor Ethernet-gebeurtenis [interface g 0/0/0]

ASR 920#show Ethernet-gebeurtenis microgolfstatistieken

Hier wordt een voorbeelduitvoer van de statusopdracht weergegeven. Deze uitvoer is voor ACM ingesteld op drie verschillende servicesinstanties binnen een poortkanaal.

ASR 920#show-ethernet-event microgolflengte-uitgang

Microgolf-bandbreedte status voor Port-Channel10

Staat:                    SIGNAAL_DEGRAARD

Tijd vasthouden:                10 seconden

Hersteltijd:             10 seconden

Drempel verlies:           2

Totaal aantal VSM-ontvangers:  64

Totaal aantal VSM-neerzetten:     0

Totaal BNM-ontvangeraantal:  0

Totaal BNM-aantal:     0

Adres voor zender 3c4c.d0c8.4705

Staat:                           SIGNAAL_DEGRAARD

Tijd verstreken in deze toestand:      00:04:11

Nominale bandbreedte:               598 Mbps

Huidige bandbreedte:               114 Mbps

Laagste bandbreedte:                114 Mbps

Laatst ontvangen VSM:               Thu jan. 27 21:36:19.92

VSM-ontvangeraantal:               27

VSM Drop Count:                  0

VSM-periode:                      10 seconden

Laatste BNM ontvangen:               Nooit

BNM-ontvangeraantal:               0

BNM Drop Count:                  0

BNM-periode:                      10 seconden

Timer:                      Niet actief

Wachttijd terugzetten:           Niet actief

Periodieke timer:                  23 seconden resterend

Transities in gestoord toestand: 1

Sender-adres 3c4c.d0c8.f2c5

Staat:                           SIGNAAL_DEGRAARD

Tijd verstreken in deze toestand:      00:02:53

Nominale bandbreedte:               598 Mbps

Huidige bandbreedte:               114 Mbps

Laagste bandbreedte:                114 Mbps

Laatst ontvangen VSM:               Thu jan. 27 21:36:18,548

VSM-ontvangeraantal:               19

VSM Drop Count:                  0

VSM-periode:                      10 seconden

Laatste BNM ontvangen:               Nooit

BNM-ontvangeraantal:               0

BNM Drop Count:                  0

BNM-periode:                      10 seconden

Timer:                      Niet actief

Wachttijd terugzetten:           Niet actief

Periodieke timer:                  21 seconden resterend

Transities in gestoord toestand: 1

Sender-adres 3c4c.d0c8.f2c6

Staat:                           SIGNAAL_DEGRAARD

Tijd verstreken in deze toestand:      00:02:43

Nominale bandbreedte:               598 Mbps

Huidige bandbreedte:               114 Mbps

Laagste bandbreedte:                114 Mbps

Laatst ontvangen VSM:               Thu jan. 27 21:36:18.596

VSM-ontvangeraantal:               18

VSM Drop Count:                  0

VSM-periode:                      10 seconden

Laatste BNM ontvangen:               Nooit

BNM-ontvangeraantal:               0

BNM Drop Count:                  0

BNM-periode:                      10 seconden

Timer:                      Niet actief

Wachttijd terugzetten:           Niet actief

Periodieke timer:                  21 seconden resterend

Transities in gestoord toestand: 1

Het configureren van een EEM Script voor ACM gebeurtenissen

Wanneer EEM scripts worden gebruikt met ACM signalering, wordt het script geactiveerd door twee gebeurtenissen, een signaal degraded (sd) event, of een duidelijk signaal degraded (clear-sd) event.

Voor de signaal-gestoord gebeurtenis, moet een bandbreedtedrempel worden ingesteld. Deze drempel in het EEM-script wordt ingesteld op de nominale bandbreedte-waarde. Als deze waarde onbekend is, beveelt de Cisco configuratie gids een waarde van 1000 aan.

Er moet één SVI/BD zijn per fysieke link. Ook is één EEM-script vereist per fysieke link.

Dit is een voorbeeld van een EEM-script dat triggert wanneer het signaal afneemt (sd):

ASR 920 (configuratie)#event manager applet MyEemScript_SignalDegraded

ASR 920 (-applet)#event ethernet microgolf sd interface Gigabit Ethernet 0/0/0 drempelwaarde 400

ASR920 (alle gewenste maatregelen die moeten worden uitgevoerd)#action 1 syslog msg

ASR 920 (-klaar-om-toepassing)#action 2 syslog msg "bijvoorbeeld, pas BW, QoS beleid aan, sloot link"

ASR 920 (configuratie-applet)#end

Dit is een voorbeeld van een EEM script dat triggert wanneer signaal dat gestoord is wordt gewist (clear-sd):

ASR 920 (configuratie)#event manager applet MyEemScript_ClearedSignalDegraded

ASR 920 (-applet)#event ethernet microgolf clear-sd interface Gigabit Ethernet 0/0/0

ASR920 (alle gewenste maatregelen die moeten worden uitgevoerd)#action 1 syslog msg

ASR 920 (configuratie-applet)#action 2 syslog msg "bijvoorbeeld, herstel aan originele configuratie"

ASR 920 (configuratie-applet)#end

Voor aanvullende voorbeelden wordt verwezen naar de samenstelling van de steekproef op [2] en [3].