Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem: Hoe RONA-rapportagegegevens voor de Webex Contact Center-oplossing verbeteren met aangepaste rapportage?

Oplossing

Rapporten importeren:

Eerste bericht: Immediate RONA

Voorbeeldverslag

Tweede rapport: RONA tussen 3 seconden en 18 seconden

Voorbeeldverslag

Derde rapport: RONA na het verstrijken van de standaardtimer (18 sec)

Voorbeeldverslag

Vierde verslag: Geconsolideerd RONA-verslag (de vorige drie verslagen zijn als module ingebouwd)

Voorbeeldverslag

Rapportsjablonen

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u kunt rapporteren over verschillende soorten RONA-problemen (omleiden bij geen antwoord) die door WxCC-agenten (Webex Contact Center) worden gezien en hoe u deze effectief kunt melden aan Cisco Support.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Webex Contact Center

- Analyserapporten

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Er zijn weinig soorten RONA-problemen die kunnen worden gezien met Webex Contact Center Agents. Bij bestaande meldingen is het enigszins <<moeilijk>> om met bestaande meldingen de oorzaak van RONA aan te wijzen. Dit document probeert enkele voorbeeldrapporten te bieden die u kunnen helpen bij het volgen van de RONA-instanties die normaal zijn en de instanties die dat niet zijn. Dit artikel is een uitbreiding van een ander artikel dat u hier kunt vinden:

Problemen met RONA oplossen en begrijpen in het Webex Contact Center

Probleem: Hoe RONA-rapportagegegevens voor de Webex Contact Center-oplossing verbeteren met aangepaste rapportage?

Route on No Answer (RONA) treedt op wanneer een oproep wordt afgeleverd aan een beschikbare agent, maar deze wordt niet beantwoord om redenen zoals problemen met het eindpunt, onbeschikbaarheid van de agent of problemen met de toepassing.

Op dit moment ontbreekt het Webex Contact Center aan een out-of-the-box Analyzer-rapport dat alle RONA-voorvallen volledig bijhoudt en categoriseert, waardoor het een uitdaging is om de onderliggende oorzaken te diagnosticeren en corrigerende acties efficiënt uit te voeren.

Uitdagingen (niet beperkt tot):

Beperkte granulariteit – Bestaande rapporten bieden geen gedetailleerde segmentatie van RONA-voorvallen, waardoor het moeilijk is om specifieke faalpunten te identificeren.

Gebrek aan realtime monitoring – Vertragingen bij het identificeren van hoge RONA-percentages voorkomen proactieve probleemoplossing.

Geen cross-metrische correlatie – RONA-gegevens worden niet geanalyseerd naast andere prestatie-indicatoren zoals netwerkprestaties, agentgedrag of applicatielogboeken.

Oplossing

Er zijn vier aangepaste rapporten die kunnen worden geïmporteerd en uitgevoerd om de RONA-problemen bij te houden

1. Onmiddellijke RONA: Dit rapport is bedoeld om het aantal RONA's te volgen dat is ontstaan als gevolg van een mislukte gespreksafgifte voordat zelfs de oproep begint te rinkelen op het agenteindpunt.

2. RONA tussen 3 seconden en 18 seconden: Dit rapport is bedoeld om het aantal RONA's te volgen voordat de standaard RONA-timer verloopt. De onderliggende redenen kunnen variëren. Bv:. Softphone (Webex App) problemen of eindpunt time-out's en ga zo maar door.

3. RONA na het verstrijken van de standaardtimer (18 sec): Dit rapport is bedoeld om het aantal RONA's te volgen nadat de standaard RONA-timer is verlopen. Onderliggende reden voorbeelden: Agent heeft niet gereageerd, melding melding en dergelijke.

4. Geconsolideerd verslag (inclusief 1,2,3 ingebouwde module): dit verslag is bedoeld als dashboard voor informatiedoeleinden omdat het geen uitvoer naar csv- of xls-indeling toestaat.

Rapporten importeren:

Download en importeer het rapport json in de gewenste map van uw keuze op het Analyzer Reporting-platform.

Opmerking: Nadat de json-bestanden zijn geïmporteerd, gaan filterwaarden verloren. U moet de filters dienovereenkomstig opnieuw toevoegen.

Importeer instructies:

Stap 1. Navigeer naar de map van uw keuze

Stap 2. Klik op Importeren knop

Stap 3. Klik op de browser en navigeer naar de json-bestanden

Stap 4. Klik op Importeren

Stap 5. Nadat het rapport is geïmporteerd, volgt u secties voor specifieke rapporten om hun respectievelijke filters toe te voegen

Je ziet het proces in deze afbeelding:

Er is ook een korte video voor het proces om te volgen:

Vidcast Link - Een rapport importeren en filters instellen

Eerste bericht: Immediate RONA

Voeg de filters toe aan het rapport

Voorbeeldverslag

Hoe het rapport van Immediate RONA te interpreteren

1. De gebeurtenissen exporteren naar csv of Excel

2. Filter hier toegepast "Waarde van activiteitsstatus" & "Waarde van volgende activiteitsstatus" = "verbinden"

3. Om de Total (Immediate RONA) formule te berekenen is = Totaal aantal sessie id's / 4

Tweede rapport: RONA tussen 3 seconden en 18 seconden

Voeg de filters toe aan het rapport

Voorbeeldverslag

Derde rapport: RONA na het verstrijken van de standaardtimer (18 sec)

Voorbeeldverslag

Vierde verslag: Geconsolideerd RONA-verslag (de vorige drie verslagen zijn als module ingebouwd)

Biedt een geconsolideerd overzicht van de drie RONA-rapporten

Voorbeeldverslag

Rapportsjablonen

Immediate RONA

Onmiddellijk RONA-rapport

Geconsolideerde RONA

Geconsolideerd RONA-verslag

RONA na het verstrijken van de standaardtimer (18 seconden)

RONA na standaardtimerrapport

RONA tussen 3 en 18 seconden

RONA Tussen 3 en 18 seconden Rapport

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems