Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Taak 1: CUBE Secure Configuration

Taak 2: CVP beveiligde configuratie

Taak 3: CVVB beveiligde configuratie

Taak 4: CUCM Secure Configuration

CUM security modus instellen op gemengde modus

SIP Trunk-beveiligingsprofielen voor CUBE en CVP configureren

Associate SIP Trunk-beveiligingsprofielen aan respectieve SIP-trunks en Enable SRTP

Apparaatcommunicatie van beveiligde agents met CUCM

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u verkeer in realtime transportprotocol (SRTP) kunt beveiligen in uitgebreide gespreksstroom van contactcenters (CCE).

Voorwaarden

Het genereren en importeren van certificaten valt buiten het bereik van dit document, dus certificaten voor Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Customer Voice Portal (CVP) Call Server, Cisco Virtual Voice Browser (CVVB) en Cisco Unified Border Element (CUBE) moeten worden gemaakt en geïmporteerd in de respectieve componenten. Als u zelfondertekende certificaten gebruikt, moet de certificaatuitwisseling tussen verschillende componenten plaatsvinden.

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CCE

- CVP

- KUBUS

- CUCM

- CVVB

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Package Contact Center Enterprise (PCCE), CVP, CVVB en CUCM versie 12.6, maar is ook van toepassing op de vorige versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Opmerking: in het contactcentrum moet een uitgebreide gespreksstroom worden ingeschakeld om beveiligde RTP mogelijk te maken, moeten beveiligde SIP-signalen zijn ingeschakeld. Daarom maken configuraties in dit document zowel beveiligde SIP als SRTP mogelijk.

Het volgende diagram toont de componenten die bij SIP-signalen en RTP in de uitgebreide gespreksstroom van het contactcentrum zijn betrokken. Wanneer een spraakoproep naar het systeem komt, komt het eerst via de toegangsgateway of CUBE, dus start de configuraties op CUBE. Configureer vervolgens CVP, CVVB en CUCM.

Taak 1: CUBE Secure Configuration

In deze taak vormt u CUBE om SIP-protocolberichten en RTP te beveiligen.

Vereiste configuraties:

- Configureer een standaard trustpoint voor de SIP UA

- Wijzig de dial-peers om TLS en SRTP te gebruiken

Stappen:

1. Open een SSH-sessie voor CUBE.

2. Voer deze opdrachten uit om de SIP-stack het CA-certificaat van de CUBE te laten gebruiken. CUBE maakt SIP TLS-verbinding van/naar CUCM (198.18.133.3) en CVP (198.18.133.13) mogelijk:

Conf t Sip-ua Transport tcp tls v1.2 crypto signaling remote-addr 198.18.133.3 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name crypto signaling remote-addr 198.18.133.13 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name exit

3. Voer deze opdrachten uit om TLS op de uitgaande dial-peer in te schakelen voor CVP. In dit voorbeeld, wijzerplaat-peer markering 6000 wordt gebruikt om vraag aan CVP te leiden:

Conf t dial-peer voice 6000 voip session target ipv4:198.18.133.13:5061 session transport tcp tls srtp exit

Taak 2: CVP beveiligde configuratie

In deze taak, vorm de CVP gespreksserver om de SIP protocolberichten (SIP TLS) te beveiligen.

Stappen:

1. Aanmelden bij de  UCCE Web Administration.

2. Naar navigeren  Call Settings > Route Settings > SIP Server Group.

Op basis van uw configuraties hebt u SIP-servergroepen geconfigureerd voor CUCM, CVVB en CUBE. U moet beveiligde SIP-poorten instellen op 5061 voor alle poorten. In dit voorbeeld worden deze SIP-servergroepen gebruikt:

- cucm1.dcloud.cisco.com voor CUCM

- vvb1.dcloud.cisco.com voor CVVB

- cube1.dcloud.cisco.com  voor CUBE

3. Klik  cucm1.dcloud.cisco.comen vervolgens in de  Members  tabblad dat de details van de SIP-servergroepconfiguraties weergeeft. instellen SecurePort in  5061 en klik op Save.

4. Klik vvb1.dcloud.cisco.com en vervolgens in de  Members  tabblad stelt u de  SecurePort in 5061  en klik op  Save.

Taak 3: CVVB beveiligde configuratie

Bij deze taak moet u CVVB configureren om de SIP-protocolberichten (SIP TLS) en SRTP te beveiligen.

Stappen:

1. Open de Cisco VVB Admin  pagina.

2. Naar navigeren  System > System Parameters.

3. Op de  Security Parameters sectie, kies Enable voor  TLS (SIP) . Bewaar de Supported TLS(SIP) version as TLSv1.2  en kiezen  Enable  voor  SRTP.

4. Klik Update. Klik  Ok wanneer de CVVB-motor opnieuw wordt gestart.

5. Deze veranderingen vereisen een nieuw begin van de motor van Cisco VVB. Om de VVB-motor opnieuw op te starten, navigeer naar de  Cisco VVB Serviceability klikt u vervolgens op Go.

6. Naar navigeren  Tools > Control Center – Network Services.

7. Kiezen  Engine en klik op  Restart.

Taak 4: CUCM Secure Configuration

Voer deze configuraties uit om SIP-berichten en RTP op CUCM te beveiligen:

- CUM security modus instellen op gemengde modus

- SIP Trunk-beveiligingsprofielen voor CUBE en CVP configureren

- Associate SIP Trunk-beveiligingsprofielen aan respectieve SIP-trunks en inschakelen SRTP

- Communicatie van beveiligde agents met CUCM

CUM security modus instellen op gemengde modus

CUCM ondersteunt twee beveiligingsmodi:

- Niet-beveiligde modus (standaardmodus)

- Gemengde modus (beveiligde modus)

Stappen:

1. Meld u aan bij de CUCM-beheerinterface.

2. Wanneer u inlogt bij de CUCM, kunt u navigeren naar System > Enterprise Parameters.

3. In het  Security Parameters sectie, controleer of Cluster Security Mode is ingesteld op 0.

4. Als Cluster Security Mode is ingesteld op 0, betekent dit dat de clusterbeveiligingsmodus is ingesteld op niet-veilig. U moet de gemengde modus van CLI inschakelen.

5. Open een SSH-sessie voor de CUCM.

6. Na succesvolle aanmelding bij CUCM via SSH voert u deze opdracht uit:

Utils ctl set-cluster gemengde modus

7. Type y en klik op Enter wanneer hierom wordt gevraagd. Met deze opdracht wordt de clusterbeveiligingsmodus op gemengde modus ingesteld.

8. Start het programma opnieuw op om de wijzigingen door te voeren Cisco CallManager en de  Cisco CTIManager diensten.

9. Om de services opnieuw te starten, navigeer en log in op  Cisco Unified Serviceability.

10. Na succesvolle aanmelding navigeer je naar  Tools > Control Center – Feature Services.

11. Kies de server en klik vervolgens op  Go.

12. Onder CM-diensten, kies de Cisco CallManager klikt u vervolgens op  Restart  knop boven aan de pagina.

13. Bevestig het pop-upbericht en klik op  OK. Wacht tot de service opnieuw is gestart.

14. Na de succesvolle herstart van  Cisco CallManager, kiest u de  Cisco CTIManager klik vervolgens op  Restart knop om opnieuw te starten  Cisco CTIManager de dienst.

15. Bevestig het pop-upbericht en klik op  OK. Wacht tot de service opnieuw is gestart.

16. Na succesvolle herstart van services, om te controleren of de clusterbeveiligingsmodus is ingesteld op gemengde modus, navigeer naar CUCM-beheer zoals uitgelegd in stap 5. en controleer vervolgens het  Cluster Security Mode. Nu moet het worden ingesteld op  1.

SIP Trunk-beveiligingsprofielen voor CUBE en CVP configureren

Stappen:

1. Meld u aan bij de CUCM-beheerinterface.

2. Na succesvolle aanmelding bij CUCM, navigeer naar  System > Security > SIP Trunk Security Profile om een beveiligingsprofiel voor een apparaat te maken voor CUBE.

3. Klik linksboven op Nieuw toevoegen om een nieuw profiel toe te voegen.

4. Configureren  SIP Trunk Security Profile  als deze afbeelding en klik vervolgens op  Save  onderaan links op de pagina.

5. Zorg ervoor dat de  Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name  de algemene benaming (GN) van het CUBE-certificaat, zoals deze moet overeenstemmen.

6. Klik op  Copy  en wijzigt u de  Name in  SecureSipTLSforCVP. Wijzigen  Secure Certificate Subject  CVP call server certificaat zoals het moet overeenkomen. Klik  Save  knop.

Associate SIP Trunk-beveiligingsprofielen aan respectieve SIP-trunks en Enable SRTP

Stappen:

1. Op de pagina CUCM-beheer navigeer u naar  Device > Trunk.

2. Zoek naar de CUBE trunk. In dit voorbeeld is de naam van de CUBE-trunk  vCube klikt u vervolgens op  Find.

3. Klik  vCUBE om de vCUBE trunkconfiguratiepagina te openen.

4. In  Device Information sectie, controleer de SRTP Allowed controledoos om SRTP toe te laten.

5. Naar beneden bladeren SIP Information sectie, en wijzigt u de  Destination Port in  5061.

6. Wijzigen  SIP Trunk Security Profile in  SecureSIPTLSForCube.

7. Klik  Save dan  Rest in save en wijzigingen toepassen.

8. Naar navigeren  Device > Trunk, zoek naar CVP trunk, in dit voorbeeld CVP trunknaam is  cvp-SIP-Trunk. Klik  Find.

9. Klik  CVP-SIP-Trunk om de CVP configuratie pagina te openen.

10. In  Device Information sectie, controle  SRTP Allowed controledoos om SRTP toe te laten.

11. Naar beneden bladeren  SIP Information sectie wijzigt u de  Destination Port in  5061.

12. Wijzigen  SIP Trunk Security Profile in  SecureSIPTLSForCvp.

13. Klik  Save  dan  Rest in save en wijzigingen toepassen.

Apparaatcommunicatie van beveiligde agents met CUCM

Om de beveiligingsfuncties voor een apparaat in te schakelen, moet u een LSC (Local Significant Certificate) installeren en het beveiligingsprofiel aan dat apparaat toewijzen. LSC bezit de openbare sleutel voor het eindpunt, dat door de private sleutel van CUCM CAPF wordt ondertekend. Het wordt niet geïnstalleerd op telefoons door gebrek.

Stappen:

1. Inloggen op  Cisco Unified Serviceability interface.

2. Naar navigeren  Tools > Service Activation.

3. Kies de CUCM-server en klik op  Go.

4. controleren  Cisco Certificate Authority Proxy Function en klik op  Save  om de service te activeren. Klik  Ok om te bevestigen.

5. Zorg ervoor dat de service is geactiveerd en navigeer vervolgens naar de CUCM-administratie.

6. Na succesvolle aanmelding bij CUCM-beheer navigeer u naar  System > Security > Phone Security Profile om een beveiligingsprofiel voor het agent-apparaat te maken.

7. Vind het beveiligingsprofiel afhankelijk van het type agent apparaat. In dit voorbeeld, wordt een zachte telefoon gebruikt, dus kies  Cisco Unified Client Services Framework - Standard SIP Non-Secure Profile. Klik op pictogram kopiëren om dit profiel te kopiëren.

8. Hernoemen van het profiel naar  Cisco Unified Client Services Framework - Secure Profile.  CVerander de parameters zoals in dit beeld dan klik  Save  bovenaan links van de pagina.

9. Na de succesvolle creatie van het profiel van het telefoonapparaat, navigeer aan  Device > Phone.

10. Klik  Find om van alle beschikbare telefoons een lijst te maken en klik dan op de telefoon van de agent.

11. De pagina voor de telefoonconfiguratie van de agent wordt geopend. Zoeken  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information doorsnede. Zo installeert u LSC  Certificate Operation in  Install/Upgrade en  Operation Completes by naar een latere datum.

12. Zoeken  Protocol Specific Information doorsnede en wijzig de  Device Security Profile in  Cisco Unified Client Services Framework – Secure Profile.

13. Klik  Save bovenaan links van de pagina. Zorg ervoor dat de wijzigingen zijn opgeslagen en klik vervolgens op  Reset.

14. Er wordt een pop-upvenster geopend. Klik op  Reset  om de actie te bevestigen.

15. Nadat het agent-apparaat opnieuw met CUCM is geregistreerd, verfris u de huidige pagina en controleert u of de LSC met succes is geïnstalleerd. controleren  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information doorsnede,  Certificate Operation moet worden ingesteld op  No Pending Operation en  Certificate Operation Status is ingesteld op  Upgrade Success.

16. Verwijs naar de zelfde stappen van Stap. 7 - 13 om de apparaten van andere agenten te beveiligen die u veilig SIP en RTP met CUCM wilt gebruiken.

Verifiëren

Voer de volgende stappen uit om te controleren of RTP goed is beveiligd:

1. Maak een testvraag aan het contactcentrum, en luister naar de IVR-prompt.

2. Open tegelijkertijd de SSH-sessie voor vCUBE en voer deze opdracht uit:

show call active voice brief

Tip: controleer of de SRTP is on tussen CUBE en VVB (198.18.13.143). Als ja, dit bevestigt RTP verkeer tussen CUBE en VVB is veilig.

3. Maak een agent beschikbaar om de vraag te beantwoorden.

.

4. De agent wordt gereserveerd en de vraag wordt verstuurd naar de agent. Beantwoord het gesprek.

5. De vraag wordt verbonden met de agent. Ga terug naar de vCUBE SSH-sessie en voer deze opdracht uit:

show call active voice brief

Tip: controleer of de SRTP is on tussen CUBE en de telefoons van de agenten (198.18.133.75). Als ja, bevestigt dit RTP-verkeer tussen CUBE en Agent is veilig.

6. Ook wordt er na het aansluiten van de oproep een veiligheidsslot weergegeven op het agent-apparaat. Dit bevestigt ook dat het RTP-verkeer beveiligd is.

Om te bevestigen dat de SIP-signalen goed zijn beveiligd, raadpleegt u artikel Secure SIP-signalering configureren.