Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM dat werkt met Redhat Linux

Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM die SUSE Linux gebruikt

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het wachtwoord voor de lokale admin-account kunt herstellen op een Cisco Video Surveillance Server (VSM) 7.x.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Video Surveillance Server 7.x.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM dat werkt met Redhat Linux

Stap 1. Console in de VSM-server en herstart deze.

Stap 2.  Wanneer het systeem begint op te starten, drukt u op een willekeurige toets om in het GRUB-menu te komen zoals in het beeld;

Stap 3. Typ e in het menu Grab en druk op ENTER zoals in de afbeelding:

Stap 4. Selecteer de lijn die begint met het woord kernel qmet het gebruik van de pijltjestoetsen en typ e opnieuw en druk op enter zoals in de afbeelding.

Stap 5. Wanneer u dit scherm ziet, voert u een ruimte en een type 1 in en drukt u op ENTER zoals in de afbeelding:

Stap 6. Zodra u terug bent in het GRUB menu type b om op te starten:

Stap 7. U dient nu in de modus Eén gebruiker te staan, zoals in de afbeelding:

Stap 8. Typ de opdracht passwd localadmin om het localadmin wachtwoord te resetten en voer het nieuwe wachtwoord in:

Stap 9. Typ de herstart en druk op ENTER om het systeem opnieuw te starten:

Stap 10. Zodra het systeem is opgestart, moet u met uw nieuwe wachtwoord kunnen inloggen.

Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM die SUSE Linux gebruikt

Stap 1. Console in de VSM-server en herstart deze.

Stap 2.  Wanneer het systeem opstart, gebruik de pijltoetsen om de klok naast SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 te stoppen;

Stap 3. Voer bij de opstartopties de tekst in: init=/bin/bash, druk vervolgens op enter zoals in de afbeelding;

Stap 4. U zult de gebruikelijke laarsvolgorde zien, behalve dat het een beetje vroeg eindigt bij een bash prompt zoals in het beeld;

Stap 5. Typ de opdracht passwd localadmin om het localadmin wachtwoord te resetten en voer het nieuwe wachtwoord in zoals in de afbeelding.

Stap 6. Typ reboot -f en druk op ENTER om het systeem opnieuw op te starten zoals in het afbeelding;

Stap 7. Zodra het systeem is opgestart, moet u met uw nieuwe wachtwoord kunnen inloggen.