Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrond

Fout bij Control Hub

Probleemoplossing

HTTP-inspectie

Hoofdoorzaak

Postvak Werkruimte valideren

Microsoft Graph

Domeinpostvak valideren

Control Hub

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de fout "Niet geautoriseerd vanaf O365" kunt identificeren en oplossen. Beheerdersactie is vereist." op WebEx-gebruikers of werkruimten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Een Webex-organisatie.

- Webex Hybrid Calendar.

- Microsoft 365 Admin

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Webex Control Hub build 20250411-201f9f2.

- Hybride kalender met Microsoft 365.

- Microsoft 365-beheerder

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrond

Tijdens het eerste gebruik van de installatiewizard voor Hybrid Calendar, ook bekend als Scheduling in Webex Control Hub, worden beheerders mogelijk geconfronteerd met de fout "Ontvangen fout 'Ongeautoriseerd' van O365. Beheerdersactie is vereist." voor een Webex-gebruiker of een Workspace.

Fout bij Control Hub

In de sectie Werkruimten, onder de gebruikersinstelling, tabblad Overzicht > Plannen geeft een "Niet-geautoriseerd" bericht weer, maar geen extra logboekregistratie.

Werkruimtefout

Probleemoplossing

HTTP-inspectie

Open onder het tabblad Overzicht > Plannen van de getroffen werkruimte de Developers Tools op FireFox of Web Developer Tools op Chrome; zie Gerelateerde informatie voor gedetailleerde stappen.

Kies het tabblad Netwerk in de Controleconsole en klik op de knop Geschiedenis bekijken voor de werkruimte.

HTTP-inspectie verkrijgen

Selecteer de URL van het verzoek met "xxx&serviceId=squared-fusion-cal" en klik op het tabblad Reactie om de items te zien.

HTTP-inspectie

Let op: De tijdstempel in Control Hub toont lokale pc-tijd; de HTTP-inspectie tijdstempel toont Zulu-tijd, ook bekend als UTC.

"description": "Received error 'Unauthorized' from O365. Admin action is required."

Hoofdoorzaak

Het bericht 'Unauthorized' van O365 betekent dat Webex in Microsoft Graph geen postvak voor de gebruiker/werkruimte kan vinden; of de domeinpostbus maakt geen deel uit van tenant-domeinen.

Het is nu tijd om de mailbox van Microsoft te bevestigen.

Postvak Werkruimte valideren

Microsoft Graph

Ga naar Microsoft Graph API, selecteer GET als een HTTP-verzoekmethode en voer een query uit met een van deze URL's:

https://graph.microsoft.com/v1.0/places/{objectId}

https://graph.microsoft.com/v1.0/places/{roommailbox}

Grafiekverkenner

Waarschuwing: een globale beheerder moet toestemming geven aan de beheerder op het tabblad Rechten wijzigen voordat u op Query uitvoeren klikt.

De HTTP 404 Not Found client error response status code geeft aan dat de server de gevraagde resource niet kan vinden.

"error":

"code": "UnknownError",

"message": ""

Domeinpostvak valideren

Control Hub

Ga naar admin.webex.com > Services > Hybrid > Hybrid Agenda met O365 > Instellingen bewerken. Klik op domeinhuurders om de details van de huurder uit te leggen.

Domeinhuurders

Het e-mailadres van de room komt niet overeen met het adres dat is geconfigureerd in Control Hub, wat een vereiste is voor de hybride agenda. Bewerk het e-mailadres van Exchange-beheerder of schakel Workspace opnieuw in met het juiste e-mailadres.

Activering geslaagd

Gerelateerde informatie

- Vereisten voor hybride agenda met Microsoft Office 365

- Gebruik Graph Explorer om Microsoft Graph API's uit te proberen

- Hoe DevTools te openen - Chrome

- Hoe DevTools te openen - FireFox