Inhoud

Inleiding

Waarom accepteert mijn TANDBERG DIN product mijn geldig SSL-certificaat niet?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 en Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 producten.

Vraag. Waarom accepteert mijn TANDBERG-codec mijn geldige SSL-certificaat niet?

A. Soms aanvaarden TANDBERG Codiaanse producten geen X.509 SSL-certificaten die aan andere stukken apparatuur werken. Dit is bijna altijd omdat het certificaat en/of het sleutelbestand de laatste vervoersaangifte niet bevat.

Om dit probleem op te lossen, opent u het certificaat en/of het sleutelbestand en controleert u of er een tegenbericht is op de laatste tekstregel in het bestand.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems