Inhoud

Inleiding

Wat zijn de SMNP System OID’s voor TANDBERG Codian-producten?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence MSE 8000 en Cisco TelePresence MCU MSE 8510-producten.

V. Wat zijn de SMNP-systemen OID’s voor TANDBERG-producten van de Codiaan?

A. De systeemobject-ID’s (OID’s) voor producten van de soort Codiaan variëren enigszins per producttype. Ze zijn in het formaat:

1.2.826.0.1.4616240.1.<Product-ID.>.<Productnummer.>.

De product-ID’s zijn:

- MCU: 1

- IP-videorecorder: 2

- ISDN GW: 3

- IP-GW: 4

Bijvoorbeeld:

Een MCU 4215 zou een OID hebben van 1.2.826.0.1.4616240.1.1.4215

Een ISDN GW 3240 zou een OID hebben van 1.2.826.0.1.4616240.1.3.3240

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems