Inhoud

Inleiding

Hoe pas ik me aan voor de tijdsverandering van daglicht op mijn Codiaanse producten?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN MGW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 en Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 producten.

V. Hoe pas ik me aan voor de tijdsverandering voor daglicht op mijn Codiaanse producten?

A. Op dit moment wordt de stand van de apparatuur in Codiaan niet automatisch aangepast voor zonlicht. U moet de tijd (of UTC offset, indien u NTP gebruikt) handmatig op uw apparatuur aanpassen wanneer er tijdswijzigingen optreden. Kies Instellingen > Tijd om dit te doen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems