Inhoud

Inleiding

Welke poorten gebruiken TANDBERG-producten en TANDBERG ConferenceMe?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 210, Cisco TelePresence Video Surveillance 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 en Cisco TelePresence MCU 8510-producten.

Welke poorten gebruiken TANDBERG-producten en TANDBERG ConferenceMe?

A. Alle TANDBERG-producten maken TCP- en UDP IP-verbindingen. In dit artikel worden de poorten beschreven die voor beide aansluitingstypen worden gebruikt.

Havens die worden gebruikt voor producten van de Codiaan

Inkomende poorten

- FTP - TCP:21 + TCP-poorten (d.w.z. dynamisch in plaats van vast) die gebruikt worden voor passieve modus

- HTTP - TCP:80

- HTTPS - TCP:443

- H.323 - TCP:1720 + TCP-poorten voor inkomende oproepen

- RTSP - TCP:554

- Windows Media Player streaming - TCP:1755

- SNMP - UDP:16.1

- Uitgaande H.323-oproepen omvatten TCP-verbindingen van TCP-poorten naar TCP:1720 en een aantal TCP-poorten met een tijdelijk karakter

- Uitgaande SIP TCP-oproepen omvatten verbindingen van TCP-poorten bij buitengebruik naar TCP:5060

- Uitgaande SIP TCP-oproepen omvatten verbindingen van TCP-poorten bij buitengebruik naar TCP:5061

- Uitgaande SNMP-traps worden vanuit UDP-poorten verzonden naar poort 162

- De media (waaronder audio-, video- en FECC-berichten) zijn UDP-signalen van tijdelijke poorten naar tijdelijke poorten.

- De TANDBERG-producten van de Codiaan wijzen historische havens toe in de periode 49152 tot en met 65535. Het is mogelijk de havens waarop Codiaanse producten worden ontvangen te wijzigen en verbindingen tot stand te brengen. Codiaanse producten luisteren bijvoorbeeld standaard naar H.323-oproepen naar poort 1720 en webbrowsers naar poort 80, maar deze kunnen worden gewijzigd. Ga naar Netwerk > Services.

Uitgaande poorten

- RAS - UDP:2222 voor gatekeeper client-berichten en UDP:1719 voor de ingebouwde gatekeeper server (indien ingeschakeld)

Poorten gebruikt door ConferenceMe

Signalering, inclusief Call Setup, gebruikt poort 80 op de Codiaan MCU en een willekeurige poort op de PC die ConferenceMe actief is. ConferenceMe zal eerst UDP proberen voor het RTP-transport, dat poort 5082 gebruikt op zowel het Codiaanse MCU als op de PC die ConferenceMe runt, maar als deze verbinding faalt om welke reden dan ook, zal de client TCP (dezelfde poorten als UDP) gebruiken voor het signaleringsproces.

Opmerking: Om ConferenceMe in staat te stellen TCP te gebruiken als de UDP-verbinding mislukt, selecteert u toestaan dat er terugval naar media wordt toegestaan met TCP op de Instellingen > Streaming pagina.

De UDP-poort kan worden ingesteld op zowel de PC-client (raadpleeg de documentatie van de PC) als op de Codian MCU. Om de UDP-service te configureren die door ConferenceMe wordt gebruikt, gaat u naar Network > Services en bewerkt in het servicesgedeelte van UDP de optie Tunneled media.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems