Inhoud

Inleiding

Wat is de VC Master voor een conferentie in TMS?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Wat is de VC Master voor een conferentie in TMS?

A. De VC Master is de deelnemer aan de conferentie die wordt beschouwd als de 'voorzitter' of de bestuurder. De VC Master is degene die wordt gevraagd de conferentie uit te breiden, of in het geval van handmatig aangesloten conferenties, degene die wordt gevraagd de conferentie te starten.

De VC Master mag niet worden verward met de hoofddeelnemer van een conferentie, die de centrale plaats is van een conferentie waar alle oproepen samenkomen. Bijvoorbeeld: in een MCU-oproep van vijf locaties, treedt één systeem op als MCU, dit is de belangrijkste deelnemer, maar hoeft niet de "VC Master" te zijn. De VC Master kan worden toegewezen aan elke site die de aanwijzingen op het scherm ondersteunt die door TMS worden verstuurd.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems