Inhoud

Inleiding

Kan ik HTTPS gebruiken als ik in TMS logt?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Kan ik HTTPS gebruiken als ik in TMS logt?

A. HTTPS is standaard niet ingeschakeld voor TMS. Zie het TANDBERG Secure Management-document voor meer informatie over het inschakelen van HTTPS op TMS.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems