Inhoud

Inleiding

Waarom meldt TMS "Geen HTTP-respons" voor een MXP-systeem? "Force Refresh" verwijdert de fout, maar keert later terug.

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

V. Waarom meldt TMS "Geen HTTP-respons" voor een MXP-systeem? "Force Refresh" verwijdert de fout, maar keert later terug.

A. Als de status kan worden gewist met Force Refresh, maar later terugkeert, is dit een symptoom dat de dienst van de Scanner van het Gegevensbestand van TMS niet dit systeem kan bereiken. Controleer of een webproxy die verificatie vereist op het netwerk aanwezig is, aangezien dit verkeer van de TMS-diensten blokkeert.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems