Inhoud

Inleiding

Waarom meldt TMS "geen HTTP-respons" voor een MXP-systeem wanneer ik er verbinding mee kan maken met behulp van mijn webbrowser?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Waarom meldt TMS "Geen HTTP reactie"voor een systeem MXP wanneer ik met het kan verbinden met behulp van mijn browser?

A. TMS moet HTTP of HTTPS gebruiken om verbinding te maken met MXP-systemen.

Zorg ervoor dat het netwerk HTTP of HTTPS vanaf de TMS server toestaat door de webbrowser op de TMS server zelf te gebruiken. Als u verbinding met het MXP-systeem kunt maken vanaf de TMS-server, maar niet vanuit de TMS-toepassing:

1. Ga in TMS naar Systems > Navigator.

2. Selecteer het eindpunt en klik op het tabblad Verbinding.

3. Zorg ervoor dat het IP- of DNS-adres voor het systeem correct is.

4. Controleer ook of er een webproxy is op het netwerk die verificatie vereist, aangezien dit de TMS-diensten blokkeert.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems