Inhoud

Inleiding

Wat is MTBF op de TMS-applicatieserver?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Wat is MTBF op de TMS-applicatieserver?

A. De MTBF (gemiddelde tijd tussen defecten) van de TMS-applicatieserver is 45500 uur (5,19 jaar).

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems