Inhoud

Inleiding

Kan ik meerdere TMS-servers hebben die hetzelfde systeem beheren?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Kan ik meerdere TMS-servers hebben die hetzelfde systeem beheren?

A. Nee, een systeem kan alleen worden beheerd door één TMS-installatie. Een TMS-installatie is alle TMS-servers die dezelfde back-end database delen. Systemen kunnen nog steeds worden beheerd door andere apparaten die SNMP of andere diensten controleren, maar kunnen niet in strijd zijn met de Management Instellingen die door TMS worden afgedwongen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems