Inhoud

Inleiding

Hoe groot is de TMS-database en hoeveel groeit deze?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Hoe groot is de TMS-database en hoeveel groeit die?

A. De grootte van de fysieke TMS-database wordt automatisch ingesteld en beheerd door de Microsoft SQL Server. De database zal automatisch groeien om tegemoet te komen aan de behoeften van TMS. Het groeitempo is afhankelijk van hoe groot en hoe druk uw beheerd netwerk is. TMS biedt automatisch onderhoud van de database voor het beheer van groei in beheertools > TMS Server Management, waar u grenzen voor het bewaren van gegevens kunt instellen.

Kleinere implementaties (<100 systemen) kunnen gemiddeld gegevensgroottes van 50 MB tot 2 GB verwachten. Middelgrote implementaties (100-500 systemen) kunnen databases verwachten met een snelheid van 1 GB-6 GB en zeer grote of zeer zware netwerken kunnen databases van ongeveer 6 GB-10 GB verwachten.

Opmerking: De hier opgegeven grootte spans zijn geen limieten, alleen benaderingen. De werkelijke omvang van de database zal verschillen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems