Inhoud

Inleiding

Waarom geeft het klikken op het Telnet-pictogram voor een systeem mij een "webpagina kan niet worden weergegeven" fout bij het gebruik van Internet Explorer?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

V. Waarom geeft het klikken op het Telnet-pictogram voor een systeem mij een "webpagina kan niet worden weergegeven"-fout bij het gebruik van Internet Explorer?

A. Microsoft heeft de mogelijkheid om Telnet URL's in Internet Explorer te openen uitgeschakeld, waardoor deze functionaliteit niet beschikbaar is wanneer Internet Explorer als webbrowser voor TMS wordt gebruikt.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems