Inhoud

Inleiding

Wanneer zal TMS H.323 URIs gebruiken voor het draaien?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Wanneer zal TMS H.323 URIs gebruiken voor het draaien?

A. Als de IP Zone waaraan een systeem is gekoppeld de URI Domain Name is gedefinieerd, veronderstelt TMS elk systeem in die zone dat is geregistreerd bij een H.323-poorts die H.323-aannemer kan aanroepen of ontvangen door gebruik te maken van URIs voor het alias.

TMS zal URI niet tussen twee systemen draaien die beide aan dezelfde IP Zone zijn gekoppeld, maar eerder door E.164 inbellen. Als de systemen gekoppeld zijn aan verschillende IP-zones en beide zones de URI-domeinnaam hebben gedefinieerd, gebruikt TMS een URI door de URI-domeinnaam toe te voegen aan het alias van het te noemen systeem.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems