Inhoud

Vereisten van Cisco 8821

Hoe vergelijk de 8821 vergeleken met de 7925, 7925-EX en 7926?

Wat moet er worden gedaan op Cisco Unified Communications Manager (CUCM) om te migreren van een 792x naar een 8821-netwerk?

Zijn er accessoire-verschillen tussen de 792x en 8821 telefoons?

Wat kan er gedaan worden als je nog vragen hebt?

Vereisten van Cisco 8821

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie 9.1(2) of hoger

- Cisco draadloze LAN-controller (WLC) versie 8.0.12.0 of hoger

- Voor volledige informatie, inclusief Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME), Cisco Meraki of Cisco Autonomous Access Point versies zie de Cisco draadloze IP-telefoon 8821 en 8821 - EX draadloze LAN-implementatiegids.

- Vanwege verschillen in draadloze netwerkvereisten tussen de 792x en 8821 draadloze telefoons kan een afzonderlijke draadloze SSID nodig zijn. Ga voor meer informatie naar Hoe u uw 8821/792x draadloze telefoons op betrouwbare wijze installeert.

Hoe vergelijk de 8821 vergeleken met de 7925, 7925-EX en 7926?

- Cisco 8821 gebruikt het op standaarden gebaseerde Session Initiation Protocol (SIP), terwijl de 792x-telefoons het Cisco bedrijfseigen Session Client Control Protocol (SCCP) voor signalering gebruiken.

- Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) gebruikt ook standaard snelle roaming (802.11r, FT), terwijl de 792x (802.11a/b/g)-telefoons voor snel roaming gebruik maken van bedrijfseigen Cisco Centralized Key Management (CCKM).

- De 8821 zal ook worden ondersteund en gedurende de komende jaren worden bijgewerkt, terwijl de 7925, 7925-EX en 7926 end-of-life hebben bereikt.

- Tot slot is het belangrijk te weten dat de vereisten voor draadloze netwerken verschillen tussen de 7925-EX en 8821. Daarom moet een netwerkevaluatie worden uitgevoerd voordat er 8821 telefoons worden ingevoerd in een netwerk dat deze al niet heeft.

- *** Belangrijk *** De 7925-EX is gecertificeerd voor het gebruik in potentieel explosieve omgevingen.  De 8821-EX wordt ook gecertificeerd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen; het is echter nog niet beschikbaar .

Wat moet er worden gedaan op Cisco Unified Communications Manager (CUCM) om te migreren van een 792x naar een 8821-netwerk?

- De configuratie-instellingen van de 792x-telefoons moeten via het nieuwe Cisco 8821-telefoontype worden verplaatst.  Dit kan worden gedaan met behulp van het Bulk-beheerprogramma, handmatig of met behulp van migratietool van derden.

Zijn er accessoire-verschillen tussen de 792x en 8821 telefoons?

- Ja, de 8821-telefoons gebruiken een andere batterij, een muurlader, een desktoplader, een meervoudige lader en een holster.

Wat kan er gedaan worden als je nog vragen hebt?

- Neem contact op met uw Cisco-accountteam

- Open bovendien een serviceaanvraag bij het Technical Assistance Center (TAC).