Inhoud

Inleiding

De audio op de dubbele stream is niet sync voor de dubbele stream video met behulp van de TANDBERG-codec, waarom?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de producten Cisco TelePresence System-codec C90, Cisco TelePresence System-codec C60, Cisco TelePresence System-codec C40 en Cisco TelePresence System EX90.

Q. De audio op de dubbele stroom is niet sync met de dubbele stream video met behulp van de TANDBERG-codec, waarom?

A. Dit antwoord geldt voor de volgende producten:

TANDBERG EX90

TANDBERG-codec C20

TANDBERG-codec C40

TANDBERG-codec C60

TANDBERG-codec C90

TelePresence-product ondersteunt geen lipsync (synchrone audio en video) op het dubbele kanaal. De audio wordt alleen gesynchroniseerd met de hoofdstroom. Momenteel wordt lipsync voor de tweede stroom niet ondersteund door de H.239-standaard die dubbele stromen definieert voor H.323.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems