Inhoud

Inleiding

Ondersteunt de TANDBERG EX90 60 fps?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

V. Ondersteunt de TANDBERG EX90 60 fps?

A. Ja, maar dit wordt alleen aanbevolen voor zeer goede lichtomstandigheden.

Meld u aan bij de EX90 met behulp van ssh en voer de volgende API-opdracht uit om de camera-frequentie in te stellen:

CiscoConfiguration Cameras Camera 1 FrameRate: <30Hz,60Hz>

Opmerking: Aangezien de TANDBERG EX90 een desktopsysteem is en de lichtomstandigheden in een normale kantooromgeving normaal niet goed genoeg zijn, is de standaardinstelling 30 Hz.

Merk ook op dat de snelheid van het overgedragen frame wordt beïnvloed door de instellingen Optimal Definition:

Video-ingangsbron 3 OptimalDefinition ProfileConfiguration Video-ingang Bron 3 OptimalDefinition60fps

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems