Inhoud

Inleiding

Kan ik de TANDBERG EX90 gebruiken als een USB-hub?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

Kan ik de TANDBERG EX90 gebruiken als een USB-hub?

A. Nee, dat is niet mogelijk. De USB host- en USB-apparaten-connectors zijn voor later gebruik.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems