Inhoud

Inleiding

Wat is de standaardnaam en het wachtwoord voor de TANDBERG EX90?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

Q. Wat is de standaardnaam en het wachtwoord voor de TANDBERG EX90?

A. De standaardgebruikersnaam is "admin" en wachtwoord "" (leeg) voor de TANDBERG EX90.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems