Inhoud

Inleiding

Heeft de TANDBERG EX90 PrecisionHD camera een optische zoom?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

Q. Heeft de TANDBERG EX90 PrecisionHD camera optische zoom?

A. Ja, de PrecisionHD camera op de EX90 heeft een volledige optische zoom van 1,5x.

1. Tik op het pictogram Aanpassingen onder in de linkerhoek van het hoofdmenu inTouch.

2. Selecteer Camera en pas de zoominstelling aan met de + en - toetsen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems