Inhoud

Inleiding

Welke resoluties ondersteunt de TANDBERG EX90 op de DVI-I PC-scherminvoer?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

Q. Welke resoluties ondersteunt de TANDBERG EX90 op de DVI-I PC-schermingang?

A. De EX90 heeft één DVI-I (geïntegreerde analoge en digitale) ingang.

De volgende resoluties worden ondersteund op de digitale ingang van het EX90 PC-scherm:

- 1920 x 1200 - native resolutie, aanbevolen

- 1920 x 1080 (niet volledig scherm)

- 1776 x 1000 (niet volledig scherm)

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (niet volledig scherm)

- 1440 x 900

- 1400 x 1050 (niet volledig scherm)

- 1280 x 1024 (niet volledig scherm)

- 1280 x 960 (niet volledig scherm)

- 1280 x 800

- 1280 x 768 (niet volledig scherm)

- 1280 x 720 (niet volledig scherm)

- 1152 x 648 (niet volledig scherm)

- 1024 x 768 (niet volledig scherm)

- 960 x 600 (niet volledig scherm)

- 800 x 600 (niet volledig scherm)

De volgende resoluties worden ondersteund op de analoge ingang van het EX90 PC-scherm:

- 1920 x 1200 - native resolutie, aanbevolen

- 1680 x 1050

- 1600 x 1200 (niet volledig scherm)

- 1440 x 900

- 1280 x 1024 (niet volledig scherm)

- 1024 x 768 (niet volledig scherm)

- 800 x 600 (niet volledig scherm)

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems