Inhoud

Inleiding

Mijn computer is aangesloten op de DVI-I-ingang van de TANDBERG EX90, maar het bureaublad wordt niet op het scherm weergegeven. Waarom?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence System EX90.

Q. Mijn computer is aangesloten op de DVI-I-ingang van de TANDBERG EX90, maar het bureaublad wordt niet op het scherm weergegeven. Waarom?

A. Dit kan verschillende redenen hebben:

De EX90-invoerbron wordt op DVD ingesteld

Als zowel de DVI-I/PC- als de HDMI/DVD-ingangen worden aangesloten, zorg er dan voor dat de invoerbron op PC is ingesteld.

1. Tik op het pictogram Aanpassingen onder in de linkerhoek van het hoofdmenu inTouch.

2. Selecteer Instellingen > Bron en stel de bron in op PC. Merk op dat het pictogram Source selector alleen zichtbaar is als beide ingangsbronnen zijn aangesloten.

De EX90 heeft het type DVI-I invoerbron niet gedetecteerd

De DVI-I-ingang van de TANDBERG EX90 kan zowel digitale als analoge invoersignalen lezen. De EX90 zal het signaaltype standaard automatisch detecteren. In bepaalde situaties kan het echter nodig zijn de EX90 handmatig in te stellen op het juiste type invoersignaal.

1. Tik op het pictogram Aanpassingen onder in de linkerhoek van het hoofdmenu inTouch.

2. Selecteer Instellingen > Weergave-instellingen en stel de DVI-modus in.

De computer ondersteunt de resolutie niet

De computer kan geen van de ondersteunde invoerresoluties die zijn gedefinieerd in de EX90, uitvoeren.

De grafische kaart van de computer is niet voorzien van het nieuwste stuurprogramma

Controleer of u het nieuwste stuurprogramma gebruikt dat beschikbaar is vanaf uw grafische kaartverkoper.

De kabels zijn niet goed aangesloten

Controleer of de kabels zijn aangesloten.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems