Inhoud

Inleiding

Hoe upgrade ik de software van de TANDBERG-codec?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de producten Cisco TelePresence System-codec C90, Cisco TelePresence System-codec C60, Cisco TelePresence System-codec C40 en Cisco TelePresence System EX90.

V. Hoe upgrade ik de software van de TANDBERG-codec?

A. Dit antwoord geldt voor de volgende producten:

TANDBERG EX90

TANDBERG-codec C20

TANDBERG-codec C40

TANDBERG-codec C60

TANDBERG-codec C90

U kunt de TANDBERG-codec vanaf de webinterface upgraden.

Volg daartoe de onderstaande stappen:

1. Open een webbrowser en voer het IP-adres in om verbinding te maken met het TelePresence-product via HTTP.

2. Selecteer het tabblad upgrade, klik op Bladeren... en plaats het upgradebestand (.PKG).

3. Klik op de knop Installeer software om de installatie te starten.

4. Laat het systeem enkele minuten staan om het installatieproces te voltooien. Het upgradeproces duurt ongeveer 4 tot 5 minuten.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems