Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuraties

Verifiëren

Optionele stap

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure voor het toevoegen van een hernieuwd OpenStack RESTAPI SSL-certificaat voor Virtualized Infrastructure Manager (VIM) Connection in Cisco Elastic Services Controller.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco elastische servicescontroller

- Cisco VIM/OpenStack

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco elastische servicescontroller 5.10.0.95

- Cisco VIM 4.2.2

Opmerking: deze procedure is ook van toepassing voor het toevoegen van een nieuw certificaat tijdens het toevoegen van een nieuwe VIM-connector.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Na het vernieuwen van het OpenStack RESTAPI SSL-certificaat (haproxy-certificaat voor Cisco VIM-omgeving) meldt Elastic Services Controller dat VIM-verbinding is mislukt.

[admin@lab-esc-1 ~]$ tail -100f /var/log/esc/yangesc.log

2024-04-09 10:35:36.148 WARN ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Type: VIM_CONNECTION_STATE

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Status: FAILURE

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Status Code: 500

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Status Msg: VIM Connection State Down

2024-04-09 10:35:36.148 WARN Vim connector id: cvim-openstack-lab

2024-04-09 10:35:36.148 WARN ===== SEND NOTIFICATION ENDS =====

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm vim show

{

"id":"cvim-openstack-lab",

"type":"OPENSTACK",

"last_checked":"2024-04-09T10:35:36.099",

"status":"CONNECTION_FAILED",

"status_message":"Unable to establish VIM connection",

}

Configuraties

Maak een lijst van de huidige certificaten aanwezig in Elastic Services Controller truststore:

[admin@lab-esc-1 ~]$ escadm truststore show --verbose

esc, Mar 30, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab, Apr 4, 2024, trustedCertEntry,

CA-certificaatbestand naar Elastic Services Controller VM kopiëren/overzetten.

1. Kopieer het certificaat naar actieve VM voor de installatie van de Active-Standby Elastic Services Controller.

2. Kopieer voor de installatie van Active-Active ESC het certificaat naar Geo-Primary Leader VM.

[admin@lab-esc-1 ~]$ ls -l /home/admin

-rw-r--r--. 1 admin admin 1911 Apr 9 06:20 cvim-openstack-lab-renewed_haproxy.crt

Certificaat toevoegen aan Elastic Services Controller truststore door opdracht uit te voerenescadm truststore add.

1. Het argument File verwijst naar het CA-certificaatbestand van de typen X.509 v1, v2 en v3 certificaten, en PKCS#7.

2. Het argument voor een alias is uniek en verwijst naar de naam die aan dit specifieke CA-certificaat wordt gegeven.

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore add --alias cvim-openstack-lab-renewed --file cvim-openstack-lab-renewed_haproxy.crt --verbose

CA certificate "cvim-openstack-lab-renewed" added successfully.

On ESC setup running ETSI, restart ETSI by running "sudo escadm etsi restart". All other components will reload the certificate automatically.

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Controleer of het certificaat is toegevoegd aan Elastic Services Controller truststore.

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore show --verbose

esc, Mar 30, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab, Apr 4, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab-renewed, Apr 9, 2024, trustedCertEntry,

Controleer of de VIM-verbinding actief is.

[admin@lab-esc-1 esc]$ sudo escadm vim show

{

"id":"cvim-openstack-lab",

"type":"OPENSTACK",

"last_checked":"2024-04-09T11:15:57.157",

"status":"CONNECTION_SUCCESSFUL",

"status_message":"Successfully connected to VIM"

}

[admin@lab-esc-1 ~]$ tail -100f /var/log/esc/yangesc.log

2024-04-09 11:15:57.188 INFO ===== SEND NOTIFICATION STARTS =====

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Type: VIM_CONNECTION_STATE

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Status: SUCCESS

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Status Code: 200

2024-04-09 11:15:57.188 INFO Status Msg: VIM Connection State Up

2024-04-09 11:15:57.189 INFO Vim connector id: cvim-openstack-lab

2024-04-09 11:15:57.189 INFO ===== SEND NOTIFICATION ENDS =====

Optionele stap

In het geval van certificaatverlenging, verwijder het oude certificaat na het bevestigen van de VIM verbinding omhoog na het toevoegen van nieuw certificaat is.

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore delete --alias cvim-openstack-lab --verbose

CA certificate "cvim-openstack-lab" deleted successfully

[admin@lab-esc-1 ~]$ sudo escadm truststore show --verbose

esc, Mar 30, 2024, trustedCertEntry,

cvim-openstack-lab-renewed, Apr 9, 2024, trustedCertEntry,

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie die u kunt gebruiken om problemen met de configuratie te troubleshooten.

Elastic Services Controller truststore wordt automatisch herladen na het toevoegen van een nieuwe, dus VIM verbinding moet automatisch omhoog. Controleer de logbestanden van escmanager om problemen op te lossen in geval van een storing.

[admin@lab-esc-1 ~]$ tail -100f /var/log/esc/escamanager.log

2024-04-09 11:15:55.369 INFO [SslManager.java:run:262] Change of type ENTRY_MODIFY is detected on truststore. Trigger reloading.

2024-04-09 11:15:55.370 INFO [SslManager.java:loadESCTruststore:215] ESC truststore file loaded successfully.

2024-04-09 11:15:55.375 INFO [SslManager.java:loadESCTruststore:226] Added Java default Root CA certificates: 136

2024-04-09 11:15:55.376 INFO [VimUtils.java:reloadVimManagerTrustStore:1057] Starting request to reload VimManager truststore.

2024-04-09 11:15:55.430 INFO [VimUtils.java:reloadVimManagerTrustStore:1065] Completed request to reload vimManager truststore.

2024-04-09 11:15:55.430 INFO [SslManager.java:run:270] Reloading of truststore is done.

2024-04-09 11:15:57.183 INFO [VimAuthenticationService.java:updateVimStatusFromNotification:709] Vim status message: VIM reachable; connection state: CONNECTED

2024-04-09 11:15:57.183 INFO [VimAuthenticationService.java:processVimStatusNotification:784] Sending VIM Status notification for vim cvim-openstack-lab, status CONNECTION_SUCCESSFUL

2024-04-09 11:16:31.428 INFO [VimUtils.java:getAuthStatusById:1077] VIM ID - cvim-openstack-lab, VimInfo is : VimInfoHolder [vimStatus=VIM_STATUS_REACHABLE, vimUserStatus=VIM_USER_STATUS_AUTHENTICATED, ts=2024-04-09T11:15:57.157]