Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Wat zijn HugePages?

Probleembeschrijving

Analyse

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om het probleem te analyseren dat verband houdt met gebruik van veel geheugen in Cisco Virtualized Infrastructure Manager (CVIM)-computing knooppunten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van geheugenbeheer en HugePages in Linux.

Wat zijn HugePages?

Het toelaten van HugePages staat het besturingssysteem toe om geheugenpagina's te steunen groter dan het gebrek (gewoonlijk 4 KB). Het gebruik van zeer grote paginaformaten kan de systeemprestaties verbeteren door de systeembronnen te beperken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de vermeldingen in de paginatabellen. Daarom worden HugePages meestal gebruikt om geheugenlatentie te verminderen.

Probleembeschrijving

Waarschuwingen van hoog geheugengebruik op CVIM compute knooppunten terwijl CVIM geen waarschuwingen heeft geactiveerd. Waarschuwingen met betrekking tot geheugengebruik kunnen via een bewakingstool van derden of een bewakingsdashboard worden verzonden.

Analyse

Er wordt waargenomen dat er in het besturingssysteem veel geheugen wordt gebruikt volgens de free en  sar opdrachtoutput in Linux.

[root@cvim-computex ~]# free -m

total    used    free   shared  buff/cache  available

Mem:           385410  365882   7602     3621       11925        8411

Swap:            2047       0   2047

[root@cvim-computex ~]# sar -r

Linux 4.18.0-193.81.1.el8_2.x86_64 (pod1-compute4.mx2) 08/24/2023 _x86_64_ (112 CPU)

12:00:46 AM kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirty

12:10:34 AM   7493576 7871200 387166528    98.10      4240  9334356 12893752    3.25  4891940 6325076      68

12:20:11 AM   7503208 7883396 387156896    98.10      4240  9337364 12872708    3.24  4885008 6328096      16

12:30:34 AM   7485648 7869540 387174456    98.10      4240  9340556 12902748    3.25  4892948 6331276      36

12:40:46 AM   7494396 7880940 387165708    98.10      4240  9343636 12866964    3.24  4886908 6334364      20

12:50:34 AM   7479616 7869772 387180488    98.10      4240  9346720 12905156    3.25  4892408 6337444      56

01:00:46 AM   7490304 7883016 387169800    98.10      4240  9349832 12860152    3.24  4885308 6340500      56

01:10:34 AM   7472248 7868672 387187856    98.11      4240  9352836 12896932    3.25  4892604 6343556      28

01:20:46 AM   7484308 7883276 387175796    98.10      4240  9355948 12867972    3.24  4885172 6346676      16

01:30:34 AM   7475092 7869596 387185012    98.11      4240  9350840 12904328    3.25  4892448 6341556      44

01:40:46 AM   7485436 7882508 387174668    98.10      4240  9353932 12864252    3.24  4885148 6344660      56

01:50:34 AM   7468840 7869520 387191264    98.11      4240  9357036 12907464    3.25  4893552 6347752     164

02:00:46 AM   7479076 7882428 387181028    98.10      4240  9360124 12861892    3.24  4886044 6350844      68

Gebruik de  ps  opdracht om de processen met het hoogste geheugengebruik te identificeren.

[root@cvim-computex ~]# ps -aux --sort -rss

USER         PID %CPU %MEM VSZ       RSS TTY STAT  START TIME COMMAND

root      328199 1207  0.2 541893584 ?   RLl Mar12 2948779:31 /usr/bin/vpp -c /etc/vpp/vpp.conf

root        1829  0.0  0.0 379024  227692 ?  Ss    Mar12 14:21 /usr/lib/systemd/systemd-journald

Controleer het gebruik van het containergeheugen door de statistieken te controleren met de  podman  of  docker  opdrachten.

[root@cvim-computex ~]# podman stats

ID            NAME                 CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET IO  BLOCK IO          PIDS

2f8fdc4b63a4 fluentd_31902         --    301.2MB / 404.1GB 0.07% -- / -- 9.265MB / 89.68GB 75

34d806a30733 novalibvirt_31902     --    42.16MB / 404.1GB 0.01% -- / -- 589.8kB / 22.13MB 44

48292d2fa956 novassh_31902         --    5.882MB / 404.1GB 0.00% -- / -- 475.1kB / 167.3MB 2

7b2ce84e86b3 novacompute_31902     --    231.8MB / 404.1GB 0.06% -- / -- 761.9kB / 2.43GB  49

89c01c14ef3f neutron_vpp_31902     --    1.209GB / 404.1GB 0.30% -- / -- 0B / 7.66MB       35

Gebaseerd op de verstrekte output, lijkt het dat geen processen hoog geheugengebruik tentoonstellen. Bovendien lijken de containers een lage hoeveelheid geheugen te gebruiken.

Het  free  De opdracht toont nog steeds veel geheugengebruik.

root@cvim-computex ~]# free -m

total     used   free   shared    buff/cache available

Mem:        385410   366751  7310    3496          11348   7696

Swap:         2047        5  2042

[root@cvim-computex ~]#

Problemen oplossen

Om dit geheugengebruik te begrijpen, is kennis van het geheugen van HugePage essentieel.

Als de peul is ingeschakeld met HugePages, moet er zorg voor worden gedragen dat de juiste smaak wordt gebruikt, om ervoor te zorgen dat het systeemgeheugen niet wordt gebruikt om de VM's te starten. Het gebruik van systeemgeheugen voor VM's kan tot CVIM-instabiliteit leiden, aangezien zowel de werklast als de infrastructuur concurreren om de voor de infrastructuur gereserveerde middelen.

Controleer de HugePages:

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages

90001

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-1048576kB/nr_hugepages

0

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages

90000

[root@cvim-computex ~]# tail /sys/devices/system/node/node1/hugepages/hugepages-1048576kB/nr_hugepages

0

[root@cvim-computex ~]#

nr_hugepages  is het totale aantal HugePages.

(90001 + 90000) x 2M = 360GB is gereserveerd voor HugePage.

Houd er ook rekening mee dat 5% geheugen van het totale fysieke geheugen is gereserveerd voor normale geheugenpagina's (4KB) voor OS-gebruik, zelfs als 100% HugePage is geconfigureerd.

385GB (gratis totaal) - 360GB (gereserveerd voor HugePage) = 25GB is gereserveerd voor normale pagina's.

Een hoog geheugengebruik, zoals waargenomen in de  sar   en  free opdrachten worden verwacht.

Gebruik de aangegeven opdracht om het werkelijke geheugengebruik te controleren.

[root@mgmt-node ~]# ip -br -4 a s br_api

br_api UP 10.x.x.x/24

[root@mgmt-node ~]# curl -sS -g -u admin:password --cacert /var/www/mercury/mercury-ca.crt https://10.x.x.x:9090/api/v1/query --data-urlencode 'query=100 * (mem_free + mem_buffered + mem_cached) / ((mem_total - sum without(NUMAnode, pagename, pagesize) (hugepages_nr)) or mem_total)' | python -mjson.tool

sample output:

{

"status": "success",

"data": {

"resultType": "vector",

"result": [

{

"metric": {

"host": "cvim-computex",

"instance": "10.x.x.x:9273",

"job": "telegraf",

"node_type": "compute"

},

"value": [

1693479719.383,

"76.16486394450624" --> Actual available memory percentage.

]

},

{

"metric": {

"host": "cvim-computey",

"instance": "10.x.x.x:9273",

"job": "telegraf",

"node_type": "compute"

},

"value": [

1693479719.383,

"76.63431887455388"

CVIM activeert alleen een waarschuwing als het beschikbare geheugen minder dan 10% is.

Waarschuwingsnaam - mem_available_percent

Er is minder dan 10% van het beschikbare systeemgeheugen. Het reguliere 4K-pagina-geheugen wordt gebruikt door zowel het systeem als de OpenStack-infrastructuurservices en omvat geen grote pagina's. Deze waarschuwing kan wijzen op een onvoldoende hoeveelheid RAM of abnormaal geheugengebruik door het systeem of de infrastructuur.