Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Conventies

Lid niet gevonden

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de onverwachte uitzondering beschreven: Lid heeft geen foutmelding gevonden die in de grafische weergave in de functieconcern is ontvangen.

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Dit document is gebaseerd op het gebruik van Business View in de 5.3.1 Tidal Client.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Lid niet gevonden

Als u deze foutmelding in de Tidal Client ontvangt wanneer u probeert de grafische weergave (ook bekend als Business Views) van de functieconnector te gebruiken, dient u de volgende stappen te voltooien:

1. Sluit de Tidal Client.

2. Start een opdrachtmelding en navigeer naar de installatiemap van Tidal Client:

<drive>:\Program Files\Tidal\Scheduler\Client\

3. Voer regsvr32 xgo.ocx in.

4. Als de opdracht geslaagd is, start u de Tidal Client opnieuw en probeert u de grafische weergave in de functieconcern te gebruiken.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems