Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem in Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TES) die optreedt wanneer u de Windows Agent installeert en een fout ontvangt die inhoudt dat u .NET 2 moet installeren.

Voorwaarden

Vereisten

U moet inloggen als lokale beheerder om de procedure in dit document te voltooien.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Tidal Enterprise Scheduler Agent 3.x.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Convention voor informatie over documentconventies.

Probleem

Als u .NET 4.0 installeert en de server na de installatie opnieuw opstart, zou u een fout kunnen ontvangen die staat .NET 2.0 moet worden geïnstalleerd.

Deze kwestie komt voor omdat .NET 4.0 niet alle componenten van vorige .NET versies installeert. Aangezien de installatie van .NET 4.0 niet cumulatief is, moet u elke versie van .NET installeren.

Oplossing

Cisco Tidal Enterprise Scheduler vereist alleen .NET 2.0. Als u .NET hebt geïnstalleerd, moeten eerdere of latere versies van .NET, u ook .NET 2.0 installeren.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems