Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Problemen oplossen

preventieve maatregelen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u veelvoorkomende problemen met betrekking tot lage schijfruimte in de Cisco Prime-infrastructuur en hun methodologie voor het oplossen van problemen kunt analyseren.

De Cisco Prime-infrastructuur geeft een waarschuwingsbericht/cruciaal popupbericht in de UI weer wanneer u inlogt op de server van de Cisco Prime-infrastructuur. De drempeloverschrijvingen voor deze alarmen worden alleen berekend op basis van het gebruik van de optvol- en localdiskvol- delen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Prime-infrastructuursoftware

- Linux OS CLI

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is afkomstig van hulpmiddelen in een specifieke labomgeving waar symptomen werden waargenomen. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Prime-infrastructuur stelt u in staat een of meer controllers, switches en bijbehorende access points te configureren en te bewaken. Prime-infrastructuur omvat dezelfde configuratie-, prestatiebewaking, beveiliging, foutenbeheer en boekhoudkundige opties die op het niveau van de controller worden gebruikt, en voegt een grafische weergave toe van meerdere controllers en beheerde access points.

Voor Linux draait Prime-infrastructuur als een service die voortdurend draait en na een herstart weer hervat wordt.

Problemen oplossen

Stap 1. Het schoonmaakprogramma van het Network Control System (NCS) is een inbelhulpprogramma dat wordt gebruikt om de schijfruimte in de Cisco Prime-infrastructuur terug te winnen. Raadpleeg de opdrachtreferentie voor Cisco Prime-infrastructuur 3.1 over hoe u het hulpprogramma en de opdrachtreferentie kunt gebruiken.

Stap 2. Als het NCS schoonmaakprogramma de significante schijfruimte niet terugwint, uitzoekt u welke directories de schijfruimte in de Cisco Prime-infrastructuurserver consumeren en ervoor zorgt dat deze op lage schijfruimte werkt.

U hebt mogelijk de toegang tot wortel (ade) schaal van Cisco Prime-infrastructuur nodig om de volgende stappen te kunnen uitvoeren.

Voorzichtig: Root access dient te worden verwerkt door de geautoriseerde systeembeheerder die voldoende kennis heeft van Linux OS CLI.

1. Meld u aan bij de Cisco Prime-infrastructuur CLI via de beheergebruiker.

2. Navigeer naar de wortel (ade) schelp van de Cisco Prime-infrastructuur.

3. Voer deze opdrachten in:

- Controle op het gebruik van /opt-telefoongidsen met df-h/opt

Bijvoorbeeld:

ade# df -h /opt

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/smosvg-optvol 120G 54G 61G 47% /opt

- Zoek naar welke directories in /opteren die een groot deel van de schijfruimte gebruiken met du -h —max-deep=6 /opt | groen [0-9]G | sorteren -k2

ade# du -h --max-depth=6 /opt | grep [0-9]G | sort -k2

54G /opt

11G /opt/CSCOlumos

3.4G /opt/CSCOlumos/da

3.3G /opt/CSCOlumos/da/cdb

3.6G /opt/CSCOlumos/staging

2.0G /opt/CSCOlumos/staging/appdf

1.2G /opt/CSCOlumos/staging/pf

33G /opt/oracle

33G /opt/oracle/base

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area/WCS

3.1G /opt/oracle/base/fast_recovery_area/WCS/onlinelog

25G /opt/oracle/base/oradata

25G /opt/oracle/base/oradata/WCS

22G /opt/oracle/base/oradata/WCS/datafile

3.1G /opt/oracle/base/oradata/WCS/onlinelog

4.3G /opt/oracle/base/product

4.3G /opt/oracle/base/product/11.2.0

4.3G /opt/oracle/base/product/11.2.0/dbhome_1

4. Op basis van de bovenstaande output zouden we kunnen beslissen of de schijfruimte wordt geconsumeerd door de Oracle-database of de andere directories.

5. Vergelijk de //opt/orakelgrootte, indien de opt/orakelgrootte meer dan 60-70% van de opt/opt-directory bedraagt, overwegen de meer schijfruimte aan de VM (indien het virtuele apparaat) of de harde schijf-upgrade toe te voegen in het geval van fysiek apparaat.

Stap 3. Als u de mappengrootte van de directory /opt/orakel observeert, verdacht en meer aandacht nodig heeft, opent u hiervoor een TAC en laat u deze controleren bij de cisco TAC-ingenieur.

preventieve maatregelen

Lage schijfruimte kan de prestaties van de Cisco Prime-infrastructuur op verschillende manieren beïnvloeden, variërend van trage prestaties tot zelfs een servercrash.

U kunt in andere problemen terecht komen, zoals een defecte back-up van de toepassing vanwege ontoereikende schijfruimte of zelfs een storing tijdens het verbeteren van de Cisco Prime-infrastructuur.

Door een eenvoudige preventieve maatregel te nemen, kan de levensduur van de systeembeheerder die verantwoordelijk is voor de Cisco Prime-infrastructuur, eenvoudig worden bewaard en wordt het probleem voorkomen dat kan ontstaan als gevolg van een lage schijf in de server.

Raadpleeg Problemen met schijfruimte beheren voor de beste praktijken die u kunt volgen om het gebruik van de Cisco Prime-schijf van infrastructuur onder controle te houden.