Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Root Access verkrijgen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de "VraagFout: Kan de status j_spring_security_check niet laden: 500" Fout bij inloggen partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst.

Voorwaarden

Vereisten

Root access is vereist als root access nog niet is ingeschakeld, raadpleeg dan de sectie Root Access verkrijgen

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot hardware- of softwareversies

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Dit probleem treedt op omdat er ongeldige waarden worden gevonden in het bestand /opt/emms/emsam/conf/LdapSettings.properties.

Deze waarden worden niet verwacht wanneer Lichtgewicht Directory Access Protocol (LDAP) is uitgeschakeld.

Dit kan ook gebeuren als u LDAP-instellingen hebt ingeschakeld en deze vóór een upgrade hebt uitgeschakeld.

Probleem

Wanneer u zich aanmeldt bij de grafische gebruikersinterface (GUI), ontvangt u een foutmelding met de volgende melding:

"Aanvraagfout: Kan de status j_spring_security_check niet laden: 500"

Dit gebeurt soms na een upgrade, ongeacht de browser.

Opmerking: PCA 12.1 SP3 introduceert "pgbouncer" als u deze versie of hoger draait, voer eerst de onderstaande handelingen uit

Stap 1. Voer in root "ps -ef | groene peulschaar"

Stap 2. Als dit niet het onderstaande resultaat oplevert, start u de PCA-services opnieuw voordat u verdergaat

Oplossing

Stap 1. Log in op de PCA Command Line Interface (CLI) als root

Stap 2. Voer cd /opt/emms/emsam/conf/ in

Stap 3. Invoer via LDAPsettings.Properties

Stap 4. Voer I in om dit bestand te bewerken en alle items te verwijderen.

Stap 5. Invoer :wq! om het bestand op te slaan

Stap 6. Voer /opt/emms/emsam/bin/cpcmcontrol.sh opnieuw in

Opmerking De volledige herstart van services kan 20 tot 30 minuten duren.

Root Access verkrijgen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u root access points kunt verkrijgen voor PCA

Stap 1. Log in via Secure Shell-host (SSH) naar APC en gebruik poort 26 als de beheerder/gebruiker

Stap 2. Input.root_enable

Typ het gewenste basiswachtwoord

Stap 3. Voer het basiswachtwoord in en typ het wachtwoord

Stap 4. Na inloggen als root-ingang./opt/emms/emsam/bin/enableRoot.sh

Stap 5. Voer het wachtwoord in en voer het wachtwoord opnieuw in.

U zou nu de SSH-sessie moeten kunnen sluiten en direct als root opnieuw inloggen