Inhoud

Inleiding

Hoe wordt het inzettype in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst gecontroleerd?

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe het inzettype wordt gecontroleerd in Prime Collaboration Assurance (PCA).

Hoe wordt het inzettype in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst gecontroleerd?

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst heeft vier inzettypes:

1. Klein

2. Gemiddeld

3. Groot

4. Heel groot

Soms als onderdeel van de inzet, moet je het inzettype kennen om tot de diepere oorzaak of andere bekende kwesties te beperken.

Dit kan met behulp van dit configuratiebestand worden geïdentificeerd.

1. Meld u aan bij PCA van CLI via Secure Shell (SSH) met poort 26.

2. Meld u aan als beheerder en verander vervolgens naar de basisgebruiker.

3. Typ meer /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties om het inzettype te vinden zoals in deze afbeelding: