Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Werkstroom van de MoP

Leaf Switch in de UltraM Setup

Voorwaarden

Switch-vervangingsprocedure

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die vereist zijn om een defecte Leaf-switch (Nexus 93180YC-EX) in een Ultra-M instelling te vervangen.

Deze procedure is van toepassing op een OpenStack-omgeving met behulp van NEWTON-versie waarbij ESC Cisco Prime Access Registrar (CPAR) niet beheert en CPAR rechtstreeks op de VM wordt geïnstalleerd die op OpenStack wordt geïnstalleerd.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een vooraf verpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VPN's te vereenvoudigen. De servers die deel uitmaken van de Ultra-M-instelling, zijn verbonden met drie verschillende typen switches:

- Catalyst switch

- bladeswitch

- Spineswitch

De netwerktopologie van een instelling Ultra-M wordt in de afbeelding getoond:

Opmerking: De topologie van het Netwerk is slechts een vertegenwoordiging, de verbindingen tussen de switches zouden lichtjes kunnen variëren, het hangt van de uitgezette oplossing af.

Dit document is bedoeld voor Cisco-personeel dat bekend is met Cisco Ultra-M installatie en Nexus-switch.

Afkortingen

VNF

Virtuele netwerkfunctie

API

Toepassingsprogrammeerinterface

MOP

Procedure

DI

Gedistribueerde instantie

FTP

File Transfer Protocol

SFTP

Secure-protocol voor bestandsoverdracht

BGP

Border Gateway-protocol

BFD

Bidirectionele doorsturen van detectie

Werkstroom van de MoP

Deze afbeelding toont het werkschema op hoog niveau van de vervangingsprocedure.

Leaf Switch in de UltraM Setup

In een UltraM opstelling, behandelt de Leaf schakelaar dit netwerk:

- OpenStack Network - hanteert TANN, Interne API, Opslagnetwerk en Opslagbeheernetwerk.

- StarOS VPN-netwerk - verwerkt DI-Network en Service-netwerken.

- Uplink Network - Uplink-verbinding naar spineswitches.

Elk rek in een UltraM instelling heeft een paar Leaf-switches. De netwerken die door de bladeswitch worden verwerkt hebben redundantie de bladschakelaars van het rek zodat de netwerken niet worden beïnvloed door de vervanging van een bladschakelaar.

Voorwaarden

Stap 1. Neem een back-up van het configuratiebestand uit de Leaf-schakelaar door FTP/SFTP voordat het wordt uitgevoerd met de schakelaar replacement.

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [AL03-N93180-POD2-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:dnHSXQ6fyYX5v8DU87oqVkCoA8CSPW7CpT+o2qilNI4.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (ECDSA) to the list of known hosts.

admin@10.10.10.10's password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /root/backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 0% 0 0.0KB/s --:-- ETA /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 8588 8.4KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Stap 2. Controleer de huidige softwareversie die in de schakelaar draait en noteer deze.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

Stap 3. Controleer de huidige licentierechten.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Stap 4. Neem nota van de fysieke kabels die op de schakelaar en de poortstatus zijn aangesloten.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

Stap 5. Controleer de huidige status van de poortkanalen, BGP-peers en de BFD-buren.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Switch-vervangingsprocedure

Stap 1. Installeer de nieuwe schakelaar in het rek en sluit de kabels aan op de schakelaar zoals aangegeven. De stappen voor de installatie van de schakelaar zijn te vinden op de onderstaande link:

Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS mode hardwareinstallatiehandleiding

Stap 2. Voer de oorspronkelijke IP-configuratie uit om toegang tot de switch via het IP-adres van het beheer voor verdere configuratie mogelijk te maken. De stappen voor het uitvoeren van de eerste IP-instellingen zijn in deze link:

De switch aan het netwerk aansluiten

Stap 3. Controleer de softwareversie van de Nexus-schakelaar en upgrade/downgrade naar de vorige softwareversie volgens de gegeven link:

Cisco Nexus 9000 Series NX-OS software-upgrade en downgraads

Stap 4. Controleer het licentieniveau van de nieuwe Nexus-schakelaar en bevestig dat dit op dezelfde manier is als bij de oude licentieserinstellingen.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG No - Unused -

--------------------------------------------------------------------------------

Stap 5. Breng de configuratie back-up over naar de nieuwe switch.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

AL03-N93180-POD2-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

Stap 6. Neem de schakelaar opnieuw op nadat u de back-upconfiguratie hebt geladen.

AL03-N93180-POD2-leaf1# reload

Stap 7. Controleer de poortstatus, de poortkanalen, de BGP-peers en de BFD-buren.

AL03-N93180-POD2-leaf1# show int status

AL03-N93180-POD2-leaf1# show port-channel summary

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ip bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd neighbor vrf all

AL03-N93180-POD2-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all