Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Afkortingen

Werkstroom van de MoP

Catalyst-switch in UltraM Setup

Voorwaarden

Switch-vervangingsprocedure

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om een foutieve Catalyst-switch in een Ultra-M instelling te vervangen.

Deze procedure is van toepassing op een OpenStack-omgeving met behulp van NEWTON-versie waarbij ESC Cisco Prime Access Registrar (CPAR) niet beheert en CPAR rechtstreeks op de VM wordt geïnstalleerd die op OpenStack wordt geïnstalleerd.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een vooraf verpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VPN's te vereenvoudigen. De servers die deel uitmaken van de Ultra-M-instelling, zijn verbonden met drie verschillende typen switches:

- Catalyst switch

- bladeswitch

- Spineswitch

De netwerktopologie van een instelling Ultra-M is zoals in het beeld getoond:

Opmerking: De topologie van het Netwerk is slechts een vertegenwoordiging, de verbindingen tussen de switches zouden lichtjes kunnen variëren, het hangt van de uitgezette oplossing af.

Dit document is bedoeld voor het Cisco-personeel dat bekend is met de functies Cisco Ultra-M I en Catalyst Switch.

Afkortingen

VNF

Virtuele netwerkfunctie

KAT

Catalyst switch

MOP

Procedure

LAN

Local Area Network

FTP

File Transfer Protocol

TFTP

Triviaal File Transfer Protocol

CIMC

Cisco geïntegreerde beheercontroller

Werkstroom van de MoP

Deze afbeelding toont het werkschema op hoog niveau van de vervangingsprocedure.

Catalyst-switch in UltraM Setup

Tijdens een UltraM-opstelling, behandelt CAT-switch deze drie netwerken:

- Beheer netwerk - sluit de CIMC poort van de UCS Server en de MGMT poort van de Nexus switches aan.

- Open Stack Provisioning Network - sluit LAN1-poort van alle UCS-servers.

- Extern netwerk - Wordt aangesloten op de volgende hopschakelaar.

Elk rek in een UltraM-instelling heeft één CAT-switch om de drie bovengenoemde netwerken te verwerken voor de apparatuur in het rek. Aangezien er slechts één CAT-schakelaar per rek is en er geen redundantie is op de CAT-schakelaar. Tijdens de vervanging van een defecte CAT-schakelaar worden de door de CAT-schakelaar gebruikte netwerken beïnvloed. Geen van het verkeer op serviceniveau wordt echter door deze netwerken vervoerd, zodat er tijdens de vervangingsprocedure geen impact op de dienstverlening zal zijn.

Voorwaarden

Stap 1. Neem een back-up van het configuratiebestand van de CAT-schakelaar door FTP/TFTP voordat deze met de schakelaar-vervanging gaat.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Stap 2. Controleer de huidige softwareversie die in de schakelaar draait en noteer deze.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Stap 3. Controleer de huidige licentierechten.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Stap 4. Neem nota van de fysieke kabels die op de schakelaar zijn aangesloten en ook van de poortstatus.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

Switch-vervangingsprocedure

Stap 1. Installeer de nieuwe schakelaar in het rek en sluit de kabels aan op de schakelaar zoals aangegeven. De stappen voor installatie van de schakelaar kunnen in deze link worden gevonden:

Catalyst 3850 switchhardware-installatiehandleiding

Stap 2. Voer de Express Setup uit om de eerste IP-informatie in te voeren. Deze actie maakt toegang tot de schakelaar via het IP-adres mogelijk voor verdere configuratie. De stappen voor het uitvoeren van Express instellingen zijn te vinden in de link hieronder:

Catalyst 3850 Gids voor verkrijgen van switch

Stap 3. Controleer de softwareversie van de CAT-schakelaar en upgrade/downgrade naar de vorige softwareversie volgens de gegeven link:

Technieken voor upgrade, beheer en herstel van Catalyst 3850 Series switches

Stap 4. Controleer het licentieniveau van de nieuwe CAT-schakelaar en bevestig dat dit in overeenstemming is met de oude licentieinstellingen.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Stap 5. Breng de configuratie back-up over naar de nieuwe switch.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Stap 6. Zet de schakelaar opnieuw op nadat de reserveconfiguratie is geladen.

AL03-3850-POD2-01#reload

Stap 7. Zodra de schakelaar omhoog is, controleer de havenstatus en bevestig het zoals vroeger is.

AL03-3850-POD2-01#show int status