Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Cisco DNA Center CLI-logs

Procedure

Verificatie

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen voor het instellen van logbestanden op het Cisco DNA Center via CLI.

Voorwaarden

Vereisten

- U moet CLI-toegang (Command Line Interface) hebben tot Cisco DNA Center.

- Om deze procedure uit te voeren, moet u beschikken over de toegangsrechten van maglev Secure Socket Shell (SSH).

Gebruik maglev als gebruikersnaam op poort 2222.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende softwareversies:

- Cisco DNA Center 2.3.3

- Cisco DNA Center 2.3.5

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Als u wilt helpen bij het oplossen van serviceproblemen, kunt u het registratieniveau voor de Cisco DNA Center-services wijzigen.

Als u de logbestanden wilt instellen via Graphical User Interface (GUI), kunt u dit document bekijken.

Het standaard registratieniveau voor services is informatie (Info). U kunt het registratieniveau wijzigen van informatie naar een ander registratieniveau (Debug) om meer informatie op te nemen.

Waarschuwing: vanwege het type informatie dat kan worden onthuld, moeten logbestanden die zijn verzameld op het Debug-niveau of hoger beperkte toegang hebben en kunnen niet lang worden ingeschakeld.

- Debug: Debugging berichten

- Info: Normale, maar belangrijke voorwaarde berichten

- Waarschuwing: waarschuwing en berichten

- Fout: foutconditieberichten

Cisco DNA Center CLI-logs

Procedure

Stap 1. Identificeer de haven van de diensten.

magctl service status [service] | grep -i port

magctl service ip display | grep [service]

Stap 2. Stel het logbestand van de service in.

magctl service loglevel set -l debug -t [30|60] [service] [port]

Opmerking: er zijn weinig services die het logniveau niet kunnen wijzigen.

In dat geval, moet u een fout zien:

magctl service loglevel set -l debug -t 30  disaster-recovery-service 8500

Could not complete the operation, either service is down or service does not support the operation

Verificatie

Controleer de wijzigingen.

magctl service loglevel display [service] [port]