Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Procedure

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een UCS Server Profile kunt claimen, maken en implementeren voor een standalone server.

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Deze procedure kan worden uitgevoerd voor standalone M5-, M6- en M7-servers.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Deze procedure kan worden uitgevoerd voor standalone M5-, M6- en M7-servers.

Procedure

Ga naar de Cisco IMC-webpagina voor het apparaat dat kan worden geclaimd.

Serversite

Navigeer vervolgens naar Beheer > Apparaatconnector.

Apparaatconnector

Controleer of de server de Intersight Cloud of het Intersight-apparaat kan bereiken.

Wijzig onder Instellingen de Proxy Configuration en Certificate Manager.

Apparaatinstellingen

Proxyconfiguratie

Zodra de verbinding met het Cisco Intersight Portal succesvol is, kunt u het apparaat claimen. Kopieer hiervoor zowel de Device ID als de Claim Code en log dan in op uw Intersight-account.

Apparaat-ID en claimcode

Op het Intersight Portal, navigeer naar Admin > Doelstellingen.

Klik op Een nieuw doel claimen.

Een nieuw doel claimen

Selecteer onder Compute/Fabric de optie Cisco UCS Server (Standalone) en klik op Start.

Cisco UCS Server

Op de Algemene pagina plakt u zowel de Apparaat-ID als de Claimcode.

Als u de Resourcegroep selecteert, kunt u de Organisaties specificeren om toe te voegen het apparaat aan. Dit is niet verplicht.

Standaard is de resourcegroep = Alle.

Klik op Claim.

Algemene pagina

Indien geslaagd, kunt u het apparaat zien onder Doelstellingen.

Alle doelen

Nu de Server correct aan Intersight is toegevoegd, kunt u een UCS Server Profile maken.

Klik op Configureren > Profielen en vervolgens op UCS Server Profiles.

UCS-serverprofielen

Klik op UCS-serverprofiel maken.

UCS-serverprofiel maken

Geef het serverprofiel een naam en selecteer Standalone Server op doelplatform, en klik vervolgens op Volgende.

Toewijzing van standalone servers

Selecteer in het scherm Servertoewijzing de standalone server en klik op Volgende.

Scherm voor servertoewijzing

Wijs in de volgende vijf stappen het serverbeleid toe op basis van uw vereisten. Klik op Samenvatting en implementeer om te voltooien.

Serversamenvattingen implementeren

Intersight kan de configuratie valideren en, indien correct, de status verifiëren.

Definitieve profielen

U kunt uw UCS Standalone Server nu beheren vanuit Intersight.