Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

Bevestig de adapterinstellingen op RHEL.

Valideren van de adapterinstellingen op VMware ESXi.

Waardeer de adapterinstellingen rechtstreeks op UCS.

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de opties voor fijnafstemming van de VNIC-adapters in Intersight Managed Mode (IMM) via de serverprofielen beschreven.

Voorwaarden

Aanbevolen instellingen door OS voor Ethernet-adapters:

Beleid voor operationele computing, opslag en beheer moet vooraf worden geconfigureerd.

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Intersight beheerde modus

- Fysieke netwerkconnectiviteit

- Aanbevolen besturingssysteem Ethernet-adapterinstellingen

- Fijnafstemming van VNIC-elementen

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS-B200-M5-firmware 4.2(1a)

- Cisco UCS 6454 fabric interconnect, firmware 4.2(1e)

- Intersight-software als een service (SaaS)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Stap 1.  Identificeer VIC-adapter en sleuf-id op de server

Navigeer naar het tabblad Servers > Inventaris > Selecteer de optie Netwerkadapters.

Stap 2. Ethernet-adapterbeleid maken

Maak het Ethernet-adapterbeleid met de voorgestelde waarden door de OS-leverancier.

Navigeer naar het tabblad Beleid > Beleid maken > Ethernet-adapter selecteren.

Selecteer eenmaal in het menu Beleid maken de organisatie en geef de beleidsnaam op.

Stap 3. Configureer de voorgestelde instellingen door de verkoper van het besturingssysteem. Gewoonlijk worden de vermelde functies geconfigureerd binnen het Ethernet-adapterbeleid:

- Wachtrijen voor ontvangers

- Verzendwachtrijen

- Ringgrootte

- Voltooiingswachtrijen

- Onderbreekt

- RSS (Receive Side Scaling) of ARFS (Accelerated Receive Flow Steering) inschakelen

Opmerking: RSS en ARFS sluiten elkaar uit, dus stel er maar één in. Configureer beide niet.

Nadat u het Ethernet-adapterbeleid hebt gemaakt, dient u het toe te wijzen aan een LAN-connectiviteitsbeleid.

Stap 4. Maak LAN-connectiviteitsbeleid aan

Navigeer naar het tabblad Beleid > Beleid maken > LAN-connectiviteit

Selecteer de organisatie en geef de beleidsnaam op.

Onder doel selecteert het platform UCS Server (FI-Attached).

Navigeer binnen het LAN-connectiviteitsbeleid naar het gedeelte vNIC Configuration en configureer ten minste twee netwerkinterfaces.  In dit voorbeeld worden eth0- en eth1-interfaces gemaakt.

Op het tabblad Add vNIC Configuration, onder Algemeen, vermeld de naam eth0.

Selecteer in het gedeelte MAC-adres de juiste MAC-adresgroep.

Configureer in het gedeelte Plaatsing de sleuf-id als MLOM.

Laat de PCI Link- en PCI-orderopties met waarde 0 en Switch-ID met optie A.

Navigeer naar het menu Consistente Device Naming (CDN) en selecteer VNIC Name.

Voeg het Ethernet Network Group Policy, het Ethernet Network Control Policy, Ethernet QoS en het Ethernet-adapterbeleid toe.

Herhaal dezelfde stappen om de interface eth1 te maken, configureer de waarden PCI Link, PCI Order en Switch ID dienovereenkomstig.

Tenslotte maakt u het LAN-connectiviteitsbeleid. Nadat u deze hebt gemaakt, wijst u deze toe aan een UCS Server Profile.

Stap 5. Maak een serverprofiel.

Navigeer naar het tabblad Profielen en selecteer vervolgens UCS-serverprofiel maken.

Geef de details van de organisatie en naam op.

Selecteer alle bijbehorende configuraties, zoals instellingen voor computing, beheer en opslag.

Selecteer onder Netwerkconfiguratie het juiste LAN-verbindingsbeleid.

Selecteer Implementeren om het serverprofiel te configureren en valideren dat alle stappen met succes zijn voltooid.

Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Bevestig de adapterinstellingen op RHEL.

Om de momenteel beschikbare bronnen van de VIC-adapter te controleren, valideert u de verzendings- en ontvangstwachtrijen in het dmesg-bestand:

$ grep enic /var/log/dmesg | grep resources

Valideer de ingestelde ringgrootte.

ethtool -g interface_name

Valideren van de adapterinstellingen op VMware ESXi.

Om de huidige beschikbare bronnen van de VIC-adapter te controleren, valideert u de verzend- en ontvangstwachtrijen met de onderstaande opdracht, waarbij X het vmnic-nummer is.

vsish -e get /net/pNics/vmnicX/txqueues/info

vsish -e get /net/pNics/vmnicX/rxqueues/info

Voer deze opdracht uit om de ringgrootte te valideren:

esxcli network nic ring current get -n vmnicX

Waardeer de adapterinstellingen rechtstreeks op UCS.

Om de instellingen te valideren, maakt u verbinding met een van de Fabric Interconnects via SSH.

Maak verbinding met de serveradapter met de opdracht adapter x/y/z verbinden waar x het chassisnummer is, y het sleufnummer is en z het adapternummer.

Als u verbonden bent met de adapter, moet u op de extra login dbgsh invoeren.

Voer de opdracht attach-mcp uit.

Voer vervolgens de opdracht vnicl uit om een lijst met de beschikbare video's op te geven.

Zoek naar de bijbehorende vnic-naam eth0 en eth1 en bevestig de instellingen.

UCS-IMM-A# connect adapter 1/1/1

Entering character mode

Escape character is '^]'.

(none) login: dbgsh

adapter (top):1#

adapter (top):4# attach-mcp

adapter (mcp):1# vnicl

adapter (mcp):19# vnicl

================================

vnicid : 18

name : eth0

type : enet

state : UP

adminst : UP

flags : OPEN, INIT, LINKUP, NOTIFY_INIT, ENABLE, USING_DEVCMD2

ucsm name : eth0

spec_flags : MULTIFUNC, TRUNK

mq_spec_flags :

slot : 0

h:bdf : 0:03:00.0

vs.mac : 00:25:b5:01:00:46

mac : 00:25:b5:01:00:46

vifid : 801

vifcookie : 801

uif : 0

portchannel_bypass : 0x0

cos : 0

vlan : 0

rate_limit : unlimited

cur_rate : unlimited

stby_vifid : 0

stby_vifcookie : 0

stby_recovery_delay : 0

channel : 0

stdby_channel : 0

profile :

stdby_profile :

init_errno : 0

cdn : eth0

devspec_flags : TSO, LRO, RXCSUM, TXCSUM, RSS, RSSHASH_IPV4, RSSHASH_TCPIPV4, RSSHASH_IPV6, RSSHASH_TCPIPV6

lif : 18

vmode : STATIC

encap mode : NONE

host wq : [11-18] (n=8)

host rq : [2010-2017] (n=8) (h=0x080107da)

host cq : [2002-2017] (n=16)

host intr : [3008-3025] (n=18)

notify : pa=0x10384de000/40 intr=17

devcmd2 wq : [19] (n=1)

================================

vnicid : 19

name : eth1

type : enet

state : UP

adminst : UP

flags : OPEN, INIT, LINKUP, NOTIFY_INIT, ENABLE, USING_DEVCMD2

ucsm name : eth1

spec_flags : MULTIFUNC, TRUNK

mq_spec_flags :

slot : 0

h:bdf : 0:03:00.1

vs.mac : 00:25:b5:01:00:45

mac : 00:25:b5:01:00:45

vifid : 800

vifcookie : 800

uif : 1

portchannel_bypass : 0x0

cos : 0

vlan : 0

rate_limit : unlimited

cur_rate : unlimited

stby_vifid : 0

stby_vifcookie : 0

stby_recovery_delay : 0

channel : 0

stdby_channel : 0

profile :

stdby_profile :

init_errno : 0

cdn : eth1

devspec_flags : TSO, LRO, RXCSUM, TXCSUM, RSS, RSSHASH_IPV4, RSSHASH_TCPIPV4, RSSHASH_IPV6, RSSHASH_TCPIPV6

lif : 19

vmode : STATIC

encap mode : NONE

host wq : [20-27] (n=8)

host rq : [2002-2009] (n=8) (h=0x080107d2)

host cq : [1986-2001] (n=16)

host intr : [2976-2993] (n=18)

notify : pa=0x1038e27000/40 intr=17

devcmd2 wq : [28] (n=1)

================================

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems

Serverprofielen in Intersight

Tuning Guidelines voor Cisco UCS virtuele interfacekaarten (Witboek)

Handleiding voor het afstemmen van netwerkprestaties voor Red Hat Enterprise Linux