Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe een computersysteem in Intersight of het Intersight-apparaat in het bedrijf kan worden geannuleerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Verwante producten

Dit document kan ook worden gebruikt met Intersight Software als een service (SAR)

Achtergrondinformatie

Zo nu en dan kunnen werkstromen, zoals apparaatregistratie, firmware-upgrades, enzovoort, vast komen te zitten en de taak niet kunnen voltooien

Probleem

Op dit moment heeft Intersight geen methode om een werkstroom rechtstreeks vanuit de GUI te doden. Uiteindelijk faalt de werkstroom, maar het kan tot zes uur duren om te laten zien dat dit mislukt is.

Oplossing

Annuleren van de werkstroom met REST API

Stap 1. Open de link naar uw apparaat voor internettoezicht met de bestandsindeling:

https://[FQDN]/apidocs/apirefs/api/v1/

Deze link is verborgen en kan niet binnen de GUI gevonden worden.

Stap 2. Kies in het linker paneel de 'werkstroom/werkstroomInfos'.

Opmerking: U kunt een werkschema in Intersight SaaS annuleren via de API-lijst van alle 'werkschemaInfo' bronnen via referentie op internet API

Stap 3. Bovenaan de lijst kiest u 'Get: Lees een werkstroom.WerkstroomInfo bron'.

De REST-client is geopend indien dit wordt gevraagd.

Stap 4. Klik op + Search parameter om de query lijnen te pakken.

Stap 4.1 Voer in de eerste rij in:

Sleutel: $select

Waarde: Naam, Status, StartTime, WerkstroomType.

Stap 4.2 Voer in de tweede rij in:

Sleutel: $ filter

Waarde: Status eq 'RUNNING'.

Stap 4.3. Klik op Verzend.

De output maakt een lijst van werkstromen met Status gelijk aan "RUNNING", met hun corresponderende begintijd, MOID, naam en klasse.

Stap 5. Onderzoek de output om de werkstroom te vinden die moet worden beëindigd.

Stap 6. Kopieer het MOID van de werkstroom dat moet worden beëindigd.

Opmerking: aanbevolen wordt om de MOID tijdelijk ergens veilig te plakken. Als deze verloren gaat, moet het proces opnieuw worden gestart.

Stap 7. Klik op Patch: Werk een 'werkstroom.WerkstroomInfo' bron bij.

Stap 8. In het clientpaneel, ziet u deze sectie.

Stap 9. Plakt de laatst gekopieerde MOID naar het MOID-veld.

Stap 10. Voer in het gedeelte van deze sectie in, "Actie": "Annuleren"].

Stap 10.1 Klik op Verzend. Als de opdracht succesvol draait, krijgt u een 200 Success respons.

Stap 11. In de Intersight GUI, controleer of de werkstroom is beëindigd.

Dit waarborgt dat de werkstroom op Intersight wordt geannuleerd.

Gerelateerde informatie

- Intersight API-doc

- Cisco Global Voices-applicatie om aan de slag te gaan

- Help-centrum voor zicht

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems