Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de compatibiliteit van glasvezelkabels met Cisco DNA-applicatie moet worden geverifieerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is gebaseerd op de hardwareversies van Cisco DNA1 en DN2.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Een incompatibiliteit met optische modules kan connectiviteitsprobleem veroorzaken. Gemeenschappelijke fouten zoals gateway is niet bereikbaar of de interface is neer tijdens de installatie van Cisco DNA, zou kunnen worden vermeden als u de glasvezelmodule voor de havens van de Cluster en van de Onderneming bevestigt.

Opmerking: problemen met de connectiviteit kunnen worden veroorzaakt door problemen die niet in dit document worden behandeld.

Oplossing

Controleer of de SFP (optische) module die is aangesloten in de Enterprise- en Cluster-poort in de installatiegids is vermeld.

- Open de installatiehandleiding

- Klik op de Generation van uw apparaat en de versie van Cisco DNA

- Klik op Implementatie plannen

- Zoek het gedeelte Interface Cable Connections waarin SFP wordt vermeld.

Neem een kijkje in het volgende voorbeeld voor Cisco DNA Center versie 2.3.5.X applicatie van de eerste generatie:

Houd er bij het bekabelen van de 10 Gbps ondernemings- en clusterpoorten rekening mee dat beide poorten alleen deze mediatypen ondersteunen:

Nadat u hebt gevalideerd dat uw SFP die in uw Cisco DNA-applicatie is geïnstalleerd, juist is:

- Open de interoperabiliteitsmatrix

- Typ uw SFP-module in de zoekbalk

- Het resultaat is dat de SFP nu compatibel is met uw optische module die in uw Cisco DNA-applicatie is geïnstalleerd.

Neem een kijkje bij het volgende voorbeeld. De tabel toont de interoperabiliteit met de optische module SFP-10G-LR

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads