Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Validatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een fout "Bereikte maximale limiet voor aantal Flow Exporters" in de telemetrietaak voor een WLC kunt oplossen met Cisco Catalyst Center.

Voorwaarden

Vereisten

U hebt toegang nodig tot:

- Cisco Catalyst Center GUI met SUPER-ADMIN rol.

- AirOS draadloze controller CLI en GUI met beheerdersrol.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Cisco Catalyst Center-telemetrielevering wordt verwacht te mislukken wanneer een flow-exporteur al is geconfigureerd in Cisco Wireless Controller WLC 5520 met AirOS omdat dat apparaat slechts één te configureren flow-exporteur ondersteunt. Zodoende kan Cisco Catalyst Center deze configuratie niet negeren vanwege die WLC-beperking om twee of meer flow-exporteurs te configureren, wat resulteert in een fout in de provisioningtaak:

Implementatie van netflow setting gestart.

MISLUKT: Het configureren van nieuwe NetFlow Collector Server Configuration Instellingen IP: [10.10.10] en poort: [6007] op het apparaat: 10.88.244.161 is mislukt, behalve: Fout in het uitvoeren van XDE Procedure. Foutmelding: Er is fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdrachtconfiguratiestroom om exporteur 10.10.10.10 10.10.10.10.10 poort 6007 te maken. Opdracht Uitvoer: configuratie stroom maken exporteur 10.10.10.10 10.10.10.10 poort 6007 Max. limiet voor aantal Flow Exporters.

Details telemetriettaak

Opmerking: Cisco Catalyst Center kan alleen de eerste NetFlow Collector-server voor draadloze controller doorsturen, omdat het een beperking heeft op het aantal flow-exporteurs.

Bericht dat het Cisco Catalyst Center probeert een flow-exporteur naar de WLC te duwen, maar het apparaat heeft al een geconfigureerd zoals bevestigd in de CLI-uitvoer:

(Cisco Controller) >show flow exporter summary Exporter-Name Exporter-IP Port ============= =========== ===== fer_exporter 10.10.10.10 6007 (Cisco Controller) >show flow exporter statistics Exporter-name: fer_exporter Total Flows Sent: 1147297289 Total Pkts Sent: 81828210 Total Pkts Dropped: 0 Last Sent Time: Sat Mar 24 19:37:18 2159

Cisco Catalyst Center probeert de NetFlow Collector-instellingen die in Netwerkinstellingen zijn geconfigureerd naar de WLC te duwen, maar het apparaat bereikt de beperking van de flow-exporteur dat er slechts één geconfigureerd is. Dat zorgt ervoor dat de taak mislukt, zelfs als de flow-exporteur hetzelfde is.

Oplossing

1- Controleer dat de AirOS WLC het maximale aantal flow-exporteurs heeft bereikt door een opdracht uit te voeren in de WLC CLI:

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

fer_exporter             10.10.10.10     6007

In deze CLI-uitvoer ziet u dat de WLC al een flow-exporteur heeft geconfigureerd met de naam fer_exporteur en dat het conflicten veroorzaakt voor Cisco Catalyst Center tijdens de telemetrieleveringstaak.

2- Navigeer naar het menu van Cisco Catalyst Center > Design > Network Settings > Telemetry en bevestig dat u een NetFlow Collector Server hebt geconfigureerd. U kunt Cisco Catalyst Center of een externe server configureren als Flow Collector-server:

Cisco DNA Center NetFlow Collector-instellingen

3- Log in op de AirOS WLC GUI en navigeer naar Wireless > NetFlow > Exporter om de lijst met flow-exporteurs te zien die in het apparaat zijn geconfigureerd:

WLC GUI NetFlow Config

4 - Zoek naar uw flow exporteur naam, en van de pijl drop down menu, selecteer Verwijderen. In dit voorbeeld, wordt de naam van de stroom reeds gevormde exporteur genoemd fer_exporteur zoals bevestigd in Stap 1.

Exporteur verwijderen

5- Als de Flow exporteur in gebruik is wanneer u het verwijdert, kunt u een waarschuwingsbericht ontvangen dat de exporteur in een Flow Monitor wordt geassocieerd. U kunt deze niet verwijderen totdat u de koppeling verwijdert door eerst de Flow Monitor te verwijderen:

Flow Exporter

6- Om de Flow monitor te verwijderen, navigeer naar Wireless > NetFlow > Monitor en selecteer de Flow Monitor gekoppeld aan fer_exporteur zodat u het kunt verwijderen:

Flow Monitor

In dit voorbeeld, wordt de naam van de stroommonitor verbonden aan de stroomexporteur genoemd fer_Monitor. Als de Flow monitor aan een WLAN is gekoppeld, kunt u een soortgelijk bericht ontvangen als met de flow-exporteur vanwege een koppeling naar een WLAN bij het verwijderen van de flow-monitor:

WLC GUI NetFlow Config

7- Navigeer naar het tabblad WLAN’s en vouw de sectie WLAN’s uit om de WLAN’s te bekijken die in de WLC zijn geconfigureerd:

WLC GUI WLAN’s-configuratie

8- Open alle WLAN-configuratie om te bekijken als in het veld Flow Monitor de fer_Monitor is geselecteerd in het tabblad QoS, zodat u deze kunt verwijderen door de optie geen te selecteren:

WLC GUI NetFlow Config

WLC GUI NetFlow Config

9- Zodra u de Flow Monitor hebt verwijderd uit het WLAN, kunt u nu de Flow Monitor verwijderen zoals beschreven in stap 5, en uiteindelijk de Flow Exporter verwijderen zoals beschreven in stap 4.

WLC GUI NetFlow Config

10- Nu is het tijd om de WLC opnieuw te synchroniseren in Cisco Catalyst Center-inventaris. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u de taak Telemetry provisioning starten. Ditmaal kan de taak succesvol zijn omdat er geen flow-exporteur meer geconfigureerd is in de WLC:

Success Telemetry Provisioning Task

Opmerking: alle stappen die in de oplossing worden beschreven, kunnen ook via WLC CLI worden uitgevoerd, indien gewenst, zonder dat WLC GUI nodig is.

Validatie

Zodra de telemetrietaak met succes wordt voltooid, kunt u het gebruik van de WLC CLI-opdrachten voor flow exporteur en verzekering valideren. Ook door de Cisco Catalyst Center Assurance-gezondheidspagina te controleren voor de WLC en AP’s.

(Cisco Controller) >show flow exporter summary

Exporter-Name            Exporter-IP     Port

=============            ===========     =====

dnacexporter 10.10.10.10     6007

Opmerking: de Flow Exporter die door Cisco Catalyst Center is geconfigureerd, is hardgecodeerd en wordt dnacexporteur genoemd.