Inhoud

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de upgrade-leesvalidatie in Cisco DNA Center 2.3.5.x moet worden uitgevoerd.

Achtergrond

Vóór Cisco DNA Center 2.3.5.x werd de AURA-tool gebruikt om de gereedheid voor upgrades van een cluster te beoordelen. Met Restricted Shell volledig geïmplementeerd in 2.3.5.x, worden de meeste AURA upgrade controles nu geïmplementeerd in Cisco DNA Center. Dit document bevat stapsgewijze instructies voor het controleren van de gereedheid voor upgrades van een cluster.

Upgradegereedheid uitvoeren

Upgradegereedheid maakt deel uit van meerdere nieuwe validatietools op de pagina Systeemstatus.

1. Klik in het hamburgermenu van Cisco DNA Center GUI op System > System Health.

2. Klik rechtsboven op de pagina Systeemstatus op Gereedschappen en selecteer Bevestiging.

3. Als u de validatietool voor het eerst gebruikt, klik dan op "New Validation Run" en ga naar stap 5.

4. Als u in het verleden een validatie hebt uitgevoerd, klikt u op Toevoegen.

5. Voer op de pagina Nieuwe uitvoering voor validatie een naam in, controleer het vakje Upgradegereedheidsstatus en klik vervolgens op Uitvoeren.

6. De validatie eindigt meestal in een minuut. Verfris de browser om de meest recente status te tonen. Hier wordt een voltooide validatie run weergegeven.

7. De statuskolom geeft aan of er fouten, waarschuwingen of andere informatie zijn. Klik op Status bekijken.

8. Als de status van elk van de validatietests "informatie" is, gaat u verder met het upgraden van het cluster. Als er fouten zijn, corrigeert u deze voordat u de upgrade uitvoert. Dit rapport kan worden geëxporteerd door te klikken op Exporteren in de rechterbovenhoek. Het rapport wordt gedownload als PDF-bestand en kan indien nodig met de TAC worden bekeken.