Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Op gebeurtenissen gebaseerde synchronisatie overslaan

Inleiding

Dit document beschrijft een procedure om op gebeurtenissen gebaseerde synchronisatie in de inventaris van Cisco DNA Center over te slaan.

Achtergrondinformatie

Aanbevolen wordt om Cisco DNA Center-softwareversie 2.3.3.x en hoger te gebruiken.

Op gebeurtenissen gebaseerde synchronisatie overslaan

Wanneer een toegangspoort van een netwerkapparaat dat wordt beheerd door Cisco DNA Center (DNAC) flapt of een access point (AP) toetreedt of ontkoppelt, wordt een interne sync voor dat netwerkapparaat uit de inventaris geactiveerd. U merkt op dat apparaten soms in een continue "synching"-status verkeren en zelden in een "beheerde" toestand komen. Dit is een verwacht gedrag in Cisco DNAC omdat Cisco DNAC bijgewerkt moet worden over de veranderingen die plaatsvinden in de netwerkapparaten en voor bijgewerkte informatie in de betrouwbaarheidsdatabase.

Men moet altijd te weten komen waarom de flappen gebeuren en dit probleem aan de bron te verhelpen.

Echter, soms als gevolg van een continue synchrone staat, is men er niet in om bepaalde bewerkingen uit te voeren of de betrouwbaarheidsgegevens zijn onvolledig.

Als tijdelijke oplossing kunt u het netwerkapparaat labelen in de Cisco DNAC-inventaris, wat Cisco DNAC zou helpen om te weten dat dit apparaat is gelabeld om te worden overgeslagen van op gebeurtenissen gebaseerde sync.

1. Maak eerst de tag aan. Let op, de naam van de tag moet INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

Selecteer "Nieuwe tag maken" onder "Tag" optie

Voeg de specifieke TAG naam toe, u kunt apparaatspecifieke filters voor deze tag opgeven.

2. Hang de tag op het geselecteerde apparaat en klik op Apply  zoals in de afbeelding.

Selecteer de optie "Tag", selecteer vervolgens de nieuwe tag en klik op "Apply"

Zodra de Tag succesvol is toegepast, zou de inventaris de TAG toegepast tonen