Inleiding

Inleiding tot CSPC Collection Platform Software

Installatie en configuratie

OVA-installatie

ESXi-patchinstallatie

CSR100V NAT OVA-installatie

CSR100v upgrade

CIMC-patchinstallatie

ONS-configuratie

Inleiding

Deze gids verklaart hoe te gebruiken installeert en vormt CSPC Server. Raadpleeg de CSPC-gebruikershandleiding voor gebruik van de toepassing.

Raadpleeg voor updates van programma's en belangrijke opmerkingen de CSPC Releaseopmerkingen en de documentatie voor LEESME.

Inleiding tot CSPC Collection Platform Software

Cisco Common Service Platform Collector (CSPC) is een op SNMP gebaseerd programma dat informatie detecteert en verzamelt van de Cisco-apparaten die op uw netwerk zijn geïnstalleerd. De CSPC-software biedt een uitgebreid inzamelingsmechanisme om diverse aspecten van klantapparaatgegevens te verzamelen. De informatie die door de collector is verzameld, wordt gebruikt door meerdere Cisco-serviceaanbiedingen, zoals Smart Net Total Care, Partner Support Service en Business Critical Services. De gegevens worden gebruikt om inventarisrapporten, productmeldingen, configuratie best practices, technische servicedekking, levenscyclusinformatie en veel andere gedetailleerde rapporten en analyses voor zowel de hardware als het besturingssysteem software te leveren.

Wie moet deze gids gebruiken?

Deze handleiding wordt geschreven voor netwerk- en beveiligingsbeheerders en Cisco-netwerkengineers en ook voor nieuwe gebruikers.

De gebruiker moet beheerdersrechten hebben op de machine om CSPC te installeren.

Installatie en configuratie

CSPC Server image wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde applicatie die bestaat uit serversoftware, database en alle benodigde tools.

OVA-installatie

In dit deel worden gedetailleerde installatieprocedures voor verschillende installatiefasen beschreven

Voorwaarden

Voor een ononderbroken plaatsing, installatie, en configuratie van software CSPC, hebben deze klaar:

- xxx.ova-bestand vanuit het downloadcentrum

- CSPC statisch IP-adres, standaardgateway voor IP-adres en subnetmasker. Dit wordt alleen aanbevolen als DHCP niet is ingeschakeld.

CSPC-OVA implementeren

In dit gedeelte worden de stappen beschreven om CSPC OVA te implementeren met VMWare vSphere-client:

1. Het xxx.ova-bestand ophalen op een webserver of lokaal bestandssysteem waar vSphere-client beschikbaar is

2. Start vSphere-client en login met behulp van referenties met de bevoegdheid om een OVA-bestand te implementeren

3. Gebruik vSphere-client en selecteer de ESXi-host of het IP-adres dat de CSPC-virtuele machine beheert

4. Gebruik de vSphere-client en selecteer het menu Bestand en selecteer vervolgens de menuoptie OVF-sjabloon implementeren... die in het menu Bestand wordt weergegeven.

5. Er zijn twee manieren om het te implementeren OVF-bestand te selecteren:

- Selecteer het OVF-bestand op een lokale of externe webserver met behulp van webbrowser. Als deze optie wordt gebruikt, typ de URL voor het bestand xxx.ova en klik vervolgens op Volgende.

- Selecteer het OVF-bestand dat lokaal verblijft met behulp van de bestandsverkenner. Als deze optie wordt gebruikt, klikt u op Bladeren... en navigeer vervolgens in de verkenner van het bestand om het bestand xxx.ova te vinden. Klik vervolgens op Volgende.

Opmerking: Alle onderstaande schermen zijn alleen ter illustratie en niet echte.

6. Blader om de URL te selecteren en klik op Volgende om verder te gaan.

7. Klik op Volgende om verder te gaan.

8. Klik op Akkoord om de eindgebruikersovereenkomst te bevestigen.

9. Selecteer de juiste opslag om de virtuele machine op te slaan en klik op Volgende om verder te gaan.

10. Selecteer de gewenste configuratie en klik op Volgende.

11. Klik op Volgende om verder te gaan.

12. Breng het netwerkgebruik in kaart en klik op Volgende.

13. Kies de Poweron na implementatie en klik op Voltooien.

Het voortgangsscherm voor de implementatie wordt weergegeven. Wacht tot de implementatie is voltooid.

Na succesvolle installatie van CSPC OVA, moet u IP-adres configureren.

1. Klik op de nieuwe geïnstalleerde CSPC OVA.

U wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Voer eerst het wachtwoord in en bevestig het wachtwoord.
Opmerking: Alle onderstaande schermen zijn alleen ter illustratie en niet echte.
Zodra u uw wachtwoord invoert, kunt u het IP configureren vanuit het menu of in de opdrachtshell-prompt.

Geen kwestie welke methode u gebruikt om het IP adres te vormen, ben zeker om met admin shell te verbinden om collectorlogin en wortelgebruikers te initialiseren.

2. Selecteer een van de opties.

IPv4-adres configureren

1. Selecteer 1 om IPv4-adres te configureren.

2. Selecteer een van de weergegeven opties:

- Selecteer 1 om IP-adres automatisch op te halen.

- Selecteer 2 om het IP-adres handmatig in te voeren.

- Selecteer 3 om terug te gaan naar het hoofdmenu.

IPv6-adres configureren

1. Selecteer 2 om IPv6-adres te configureren.

2. Selecteer een van de weergegeven opties:

- Selecteer 1 om IP-adres automatisch op te halen.

- Selecteer 2 om het IP-adres handmatig in te voeren.

- Selecteer 3 om terug te gaan naar het hoofdmenu.

IP-adres direct op Shell configureren

1. Selecteer 3 om de opdrachtregel (Shell) te bekijken.
Opmerking: Alleen beheergebruikers kunnen IP configureren. Voordat u IP configureert, moet u de switch als beheerder gebruiken.

2. Voer de opdracht Conf ip -v4 eth0 of Conf ip -v6 eth0 in en voer IP-adres, subnetmasker en gateway in zoals in de afbeelding.

3. Bevestig uw IP-adresinstellingen:

# toon ip

Standaard account inschakelen

Gebruik onderstaande opdracht om het wachtwoord in eerste instantie in te stellen of te resetten:

1. Schakel de Linux-gebruikerslogin "collectorlogin:" in

# pwdreset collectorlogin 90

Dit genereert een wachtwoord voor de gebruikersnaam "collectorlogin".

2. De Linux root login inschakelen:

# pwdreset wortel 90

Dit genereert een wachtwoord voor de gebruikersnaam " root".

3. Om met wortel eerst te verbinden maak met de collectorlogin herinnering en gebruik dan de wortel van de bevelsu:

$ su root
Opmerking: Zorg ervoor dat zowel de verzamellogin als de wortelwachtwoorden in een veilige, toegankelijke plaats worden opgeslagen!

U mag niet rechtstreeks verbinding maken met root, pogingen om rechtstreeks verbinding te maken met de user root veroorzaakt een slot op die account!

Opmerking: U kunt nu verbinding maken met de server via SSH of via een browser op adres

https://<IP-adres van de Collector>:801

Er zijn extra opdrachten op de admin shell. U kunt ze als volgt weergeven:

#?

ESXi-patchinstallatie

Voorwaarden

- Zorg ervoor dat alle virtuele machines zijn uitgeschakeld voordat u doorgaat met de upgrade.

- Na de upgrade van ESXi 5.x naar ESXi 6.x wordt de oude 5.x-licentiesleutel verwijderd en moet u 6.x-licentiesleutel toevoegen om VM's in ESXi te laten werken.

Upgrade ESX15 6.0

1. Aanmelden bij collector als beheerder.

2. Voer onderstaande opdracht uit om updates voor ESXI te controleren:

#check update esxi

3. U kunt de ESXI-patch als volgt downloaden:

#download jeos-100.0.6-0-lnx64

4. Om de downloadstatus te controleren, voert u de onderstaande opdracht uit:

#show download

5. Zodra de patch is gedownload naar /opt/LCM/tmp, trek je de patch uit en volg je de instructies van Read_me_ESXI_6.0U3_and_6.0_patch_build_9313334.docx

CSR100V NAT OVA-installatie

Voorwaarden

U hebt alle onderstaande opmerkingen nodig voordat u CSRV gaat implementeren:

- Aanmelden bij ESXI IP en referenties.

- Bestaande NAT-router / Pfsense VM-login IP en referenties.

- Kopie van NAT-regels en andere aangepaste configuratie op de oude NAT-router VM die moest worden vervangen.

- VSphere-client voor verbinding met ESXI.

- CSR1000V CSPC NAT OVA lokaal of op een netwerk beschikbaar voor implementatie. Standaard referenties van de OVA.

In dit gedeelte worden de stappen beschreven om CSR1000V CSPC NAT OVA te implementeren met behulp van VMWare vSphere-client:

1. Het xxx.ova-bestand ophalen op een webserver of lokaal bestandssysteem waar vSphere-client beschikbaar is

2. Start vSphere-client en login met behulp van referenties met de bevoegdheid om een OVA-bestand te implementeren

3. Gebruik vSphere-client en selecteer de ESXi-host of het IP-adres dat de NAT-virtuele machine beheert

4. Gebruik de vSphere-client en selecteer het menu Bestand en selecteer vervolgens de menuoptie OVF-sjabloon implementeren... die in het menu Bestand wordt weergegeven.

5. Selecteer het OVA-bestand dat lokaal verblijft met behulp van de bestandsverkenner. Als deze optie wordt gebruikt, klikt u op Bladeren... en navigeer vervolgens in de verkenner van het bestand om het bestand xxx.ova te vinden, en klik vervolgens op Volgende.

6. Blader om de URL te selecteren en klik op Volgende om verder te gaan

7. Klik op Volgende om verder te gaan

8. Selecteer de juiste opslag om de virtuele machine op te slaan en klik op Volgende om verder te gaan

9. Klik op Volgende om verder te gaan

10. Breng het netwerkgebruik in kaart en klik op Volgende.

11. Kies de Poweron na implementatie en klik op Voltooien

12. De implementatie is voltooid. Klik op Close (Sluiten).

Na succesvolle installatie van de OVA moet u CSR1000V CSPC NAT OVA configureren.

Voer de volgende handelingen uit om CSR1000V CSPC NAT OVA te configureren:

1. Neem Snapshot van oude Pfsense en Power OFF oude Pfsense VM.

2. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe CSR1000V VM en selecteer Open Console. Druk op ENTER zodra de router actief is. Het navigeert aan consolewijze van router.

3. Voer in de routerconsolemodus en druk op ENTER-toets en geef het standaardwachtwoord op XXxxXX (neem contact op met CSPC voor standaardwachtwoord).

4. Ga conf t in, navigeert het aan router vormt eindwijze.

5. Voer gi1 in en navigeer naar de modus voor de interfaceconfiguratie. (IP-adres en netmasker opgeven)

IP-adres <ipaddress> <netmasker>

niet afsluiten

uitgang

6. Verstrek standaardgateway en standaard routing in configuratiemodus en sluit en sla de configuratie op.

IP standaardgateway <gateway voor IP>

IP-route 0.0.0.0.0.0 <gateway IP>

uitgang

Wr. mem

7. Om de configuratie te controleren gebruikt u de opdracht sh run

8. CSR1000V router is geconfigureerd met IP en toegankelijk via WEB UI. Aanmelden bij WEB UI via URL http://<IP-adres> en gebruikersnaam root en wachtwoord XXxxXX (neem contact op met CSPC ondersteuning voor wachtwoord, CLI en UI hebben hetzelfde wachtwoord).

Opmerking: Deze CSRV Nat router OVA is alleen toegankelijk via ESXI-console of via CLI met behulp van telnet van VM's in privénetwerken. (U moet zich aanmelden bij CSPC of andere VM's op die host met CLI en Telnet doen met CSR1000V IP of 192.168.1.1)

Als de configuratie op CSRV1000V-router is voltooid, kunt u via CLI en UI toegang krijgen tot CSPC en andere VM's.

CSR100v upgrade

Voer de volgende handelingen uit om CSR1000V te upgraden:

1. Ontvang nieuwe CSR1000v systeemafbeelding (xxx.bin) bij CSR1000V VM onder bootflash: directory.

2. Draai dir bootflash: opdracht om lijst van alle bestanden en directory's in bootflash te bekijken.

Voorbeeld: Router# dir bootflash:

3. Draai configureren terminal commando om globale configuratie modus.

Voorbeeld:

Router# configureer terminal

Router (configuratie)#

4. Voer geen opdracht voor opstartsysteem uit om alle items in de lijst met opstartbare afbeeldingen te verwijderen. Dat specificeert de volgorde waarin de router probeert de systeemafbeeldingen te laden bij het volgende systeemopnieuw laden of de stroomcyclus.

Voorbeeld: Router (configuratie)# geen opstartsysteem

5. Start bootflash-opstartsysteem: <system-image-filename>.bin-opdracht om de nieuwe systeemafbeelding te laden na de volgende systeemherladen of de volgende stroomcyclus. Voorbeeld:

Voorbeeld: Router (configuratie)# opstartsysteem

bootflash:<system-image-filename>.bin

6. Uitvoeren van exit-opdracht om globale configuratiemodus te verlaten

Voorbeeld:

Router (configuratie)# afsluiten

Routernummer

7. Start de opdracht schrijf of schrijf geheugen om de GRUB menulijst met afbeeldingen die beschikbaar zijn op de bootflash disk bij te werken.

Voorbeeld: Router# schrijfgeheugen

8. Start show versie commando om de configuratie register instelling weer te geven.

Voorbeeld:

Router# toont versie

Cisco IOS XE-software, versie 16.06.04

...

Cisco Internetwork besturingssysteemsoftware...

...

...

Het configuratieregister is 0x2102

Routernummer

9. Als het laatste cijfer in de bovengenoemde output in Stap 8, in configuratieregister 0 of 1 is, ga aan volgende Stap 10 te werk. Of als het laatste cijfer in het configuratieregister tussen 2 en F is, ga aan Stap 13 te werk.

10. Draai configureren terminal commando om globale configuratie modus.

Voorbeeld:

Router# configureer terminal

Router (configuratie)#

11. Start configuratie-register 0x2102 opdracht om het configuratieregister in te stellen zodat, na de volgende systeemherladen of de stroomcyclus, de router systeemafbeelding laadt van de opstartsysteemopdrachten in het opstartconfiguratiebestand.

Voorbeeld: Router (configuratie)# configuratiebestand 0x2102

12. Uitvoeren van exit-opdracht om globale configuratiemodus te verlaten

Voorbeeld:

Router (configuratie)# afsluiten

Routernummer

13. Draai exemplaar in werking stelt in werking stellen in werking stelt -in werking stellen -in werking stellen -in werking stellen -opstarten -configuratiebevel om de lopende configuratie aan de startconfiguratie te kopiëren.

Voorbeeld: Router# kopieert in werking stelt -in werking stellen-configuratieopstarten-config

14. Voer de opdracht schrijfgeheugen uit om de GRUB menulijst met afbeeldingen die op de opstartschijf beschikbaar zijn bij te werken.

Voorbeeld: Router# schrijfgeheugen

15. Start de opdracht Opnieuw laden om het besturingssysteem opnieuw te laden.

Voorbeeld: Router# opnieuw laden

16. Voer geen gegevens in als u wordt gevraagd de systeemconfiguratie op te slaan

Voorbeeld:

De systeemconfiguratie is gewijzigd. Opslaan? [ja/neen]: nee

17. Wanneer u wordt gevraagd het opnieuw laden te bevestigen, voert u y in

Voorbeeld:

Doorgaan met opnieuw laden? [bevestigen] y

18. De looppas toont versiebevel om te verifiëren dat de router de juiste systeemafbeelding laadde:

Voorbeeld:

Router# toont versie

Cisco IOS XE-software, versie 16.09.02

Cisco IOS-software [Fuji],......

...

Systeem door herladen naar ROM teruggestuurd

Het systeembeeldbestand is "bootflash:csr1000v-xxx"

Laatste reden voor opnieuw laden: Opdracht Opnieuw laden...

CIMC-patchinstallatie

1. Aanmelden bij collector applicatie als beheerder

2. Voer onderstaande opdracht uit om updates voor CIMC te controleren:

#check update cimc

3. U kunt de CIMC-patch als volgt downloaden:

#download jeos-101.0.3-0-lnx64

4. U kunt de CIMC-patch als volgt downloaden:

#download jeos-101.0.4-0-lnx64

5. Om de downloadstatus te controleren, voert u de onderstaande opdracht uit:

#show download

6. Zodra de pleister is gedownload naar /opt/LCM/tmp, trekt u de pleister los en volgt u de instructies van Read_me_CIMC_3.0(4i).docx

ONS-configuratie

Installatievolgorde voor nos_fig

Opmerking: Dit is alleen voor NOS.

Deze paragraaf laat de instructies zien hoe u nos_configurr_2.8 kunt installeren op CSPC 2.8 en CSPC kunt configureren voor specifieke NOS-functies.

Opmerking: De NOS Configuration, RI Addons moet handmatig worden geïnstalleerd. Deze zijn aanwezig in de map $CSPCHOME/installer/manual.

Er zijn geen updates op nos configurr in CSPC 2.8. U kunt dus dezelfde stappen hieronder volgen.

Opmerking: Dit alleen voor verse nos installatie.

Het voert de volgende taken uit:

1. Schema taken om NOS-functies uit te voeren

De volgende taken zijn gepland:

- Wekelijkse inventarisfunctie

- Dagelijkse uploadtaak

- Dagelijkse DAV-taak

- Uploadtaak dagelijkse gezondheid

2. Voegt afhankelijkheidsregels toe om de gegevensconsistentie te handhaven

Volg de onderstaande stappen om nos_fig_2.8 te installeren op CSPC 2.8:

1. Terminalaanmelding bij CSPC-applicatie

2. Navigeer naar pad $CSPCHOME/installs/handleiding

3. Unzip het bestand nos_fig_2.8.zip

4. Bij het uitpakken wordt er een map met de naam nos_fig_2.8 gemaakt

5. Voer de opdracht in:

1. cd nos_configurr_2.8

2. sh nos_cspc_2.8_patch.sh <gebruikersnaam> <pwd> <fullInventoryDay>

<uurofFullInventory> <uurOfUpload>

Voorbeeld: sh nos_cspc_2.8_patch.sh <gebruikersnaam> <pwd> 1 22 23

Opmerking: U kunt de installateur installeren zonder de drie optionele argumenten te geven. Hiermee installeert u een ondersteuningsinstallateur met standaardwaarden als 1, 23 en 23.
In het bovenstaande voorbeeld:

1.7 = zondag tot zaterdag

1...23 = aantal uren per dag.

6. Wanneer de bovenstaande opdracht wordt geactiveerd, wordt om gebruikersbevestigingen gevraagd. Verstrek ze dienovereenkomstig.

1. Wilt u de installatie annuleren en opnieuw uitvoeren met extra argumenten? Geef Y of N op: (j/n)? N

2. Wilt u de installatie annuleren en opnieuw uitvoeren met verschillende planningsdagen en -uren? Geef Y of N op: (j/n)? N

3. Wilt u de taak onmiddellijk plannen Voer Y of N in: (j/n)? Y

4. Wilt u inventaris/DAV/uploadtaak onmiddellijk plannen Voer Y of N in: (j/n)? Y

5. De server opnieuw starten om er zeker van te zijn dat de voorraad niet actief is. Wilt u doorgaan? Geef Y of N op: (j/n)? N

Opmerking: U kunt de taak nu of later plannen.