Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Verifiëren

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven om telnetservice te installeren op Windows servers/client-machine met één opdrachtmelding in plaats van in GUI

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Windows 7/8, server 2012

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareversies:

- CloudCenter: 4,8,x

- Windows Server 2012

- Windows 7

- Windows 8

- PowerShell

De informatie in dit document werd gemaakt van de apparaten in een specifieke privé-labomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem

Telnet-client is niet automatisch geïnstalleerd in CloudCenter windows-worker-VM's wanneer er kliqr-tools zijn geïnstalleerd, zodat het er bij gebruik van telnet-client niet in slaagt om te tellen.

Oplossing

Om telnet client handmatig te installeren, dient u de onderstaande stappen te volgen.

Stap 1. Open een opdrachtvenster. Klik op Start, type PowerShell in het dialoogvenster Start Zoeken en druk vervolgens op ENTER.

Stap 2. Start Installeer-Windows optie "telnet-client" van PowerShell zoals in het beeld.

Stap 3. Telnet-client wordt geïnstalleerd.

Verifiëren

Stap 1. Start telnet IP_adres Port_number zoals in de afbeelding wordt weergegeven.